目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

GUI

CLI

故障排除

简介

本文档介绍在思科安全访问控制服务器(ACS)版本5.4 CLI和GUI上配置登录标语所需的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 初始ACS配置

- ACS CLI和GUI访问

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Secure ACS版本5.4。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

注意：“登录前”和“登录后”标语的字符限制为250个字符。您无法为CLI和GUI配置单独的标语。请使用命令查找工具（仅限注册的客户）以获取有关本节中使用的命令的详细信息。

要在ACS CLI和GUI上配置登录标语，请完成以下命令：

1.对于“登录前”标语消息，请登录ACS GUI。导航至“我的工作空间”>“登录横幅”，然后输入所需的“登录前”标语消息。

2.从同一位置配置所需的“登录后”标语消息。

验证

GUI

系统将显示“Before”登录标语消息，如下所示：

系统将显示“After”登录标语消息，如下所示：

CLI

系统将显示“Before”登录标语消息，如下所示：

系统将显示“After”登录标语消息，如下所示：

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。