目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

在TES客户端中查找主版本、客户端版本和代理版本

TES 5.x

TES 6.x

相关信息

简介

本文档提供有关如何在Tidal Enterprise Scheduler(TES)客户端中查找主版本、客户端版本和代理版本的说明。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Scheduler。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

在TES客户端中查找主版本、客户端版本和代理版本

TES 5.x

在TES版本5.x中，Windows或Unix的主版本和代理版本可通过此步骤确定。请完成以下步骤：

1. 打开客户端。

2. 然后打开“管理”菜单项并选择“连接”。主版本和代理版本位于相应行的“版本”列标题中。

3. 客户端版本可以以类似方式找到。选择“操作”>“主状态”。每个连接的客户端的版本位于“客户端版本”列标题下。

TES 6.x

在TES版本6.x中，主和代理版本可通过此步骤确定。完成下面这些步骤。

1. 登录Web界面。

2. 在“管理”菜单项中选择“连接”。主版本和代理版本位于相应行的“版本”列标题中。

3. 选择“操作”>“主状态”菜单项，以便通过Web界面确定客户端。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems