目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

步骤

相关信息

简介

本文档介绍如何从命令行在调试模式下启动Windows主服务。此信息有助于排除涉及启动主服务的问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科Tidal Scheduler 5.3.1或更高版本

- Tidal Scheduler主

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

步骤

要在控制台调试模式下运行Windows主服务，请完成以下步骤：

1. 远程连接并以管理员身份登录到Cisco Tidal Master Scheduler服务器。

2. 单击开始>运行以打开命令提示符。

3. 键入 cmd 并按 Enter。

4. 键入cd \Program Files\TIDAL\Scheduler\master以导航到主调度程序的位置。

注意：默认情况下，主调度程序的路径为C:\Program Files\TIDAL\Scheduler\master。如果未安装到默认路径，请在cd命令中更改路径。

5. 键入samaster.exe -debug。

此命令在调试模式下启动主服务程序。运行命令后，信息会在命令提示符窗口中滚动。如果主服务未启动，并且您未收到主日志进行故障排除，则此信息非常有用。

此映像提供了在调试模式下启动的主服务示例。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems