目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍如何在尝试删除代理/适配器连接时解决TES_019002：删除ID为[###]的节点记录失败错误消息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Scheduler版本6.0.0、6.0.1.170和6.0.1.178。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

尝试删除代理/适配器连接时，收到TES_019002:Delete Node record with ID [###] failed错误消息。

解决方案

要删除连接，请完成以下步骤：

1. 在“工作组”窗格中确定有权访问代理的工作组。

2. 单击“Agent（代理）”名称前面的复选框以删除工作组对“Agent（代理）”的访问权限。

注意：此问题记录在Cisco Bug ID CSCtr69079(仅注册客户)中，并将在未来的产品版本中予以纠正。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems