目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

解决“在ClassDescriptor of action中找不到“Error”的FieldDescriptor”错误

相关信息

简介

本文档提供有关如何解决此JDE适配器连接错误的信息。当您测试连接时，此错误出现在客户端中，也出现在适配器服务日志中。

Development JDE connect: unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of

action

05/25 10:00:43:005[13:MD-3]: (mem=8851136/23339008) Development JDE connectInstance:

Connection failed, unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+

- 思科Tidal JDE适配器

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+

- 思科Tidal JDE适配器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

解决“在ClassDescriptor of action中找不到“Error”的FieldDescriptor”错误

这是与JDE服务器上jde.ini的配置相关的问题。它与LRENGINE部分System参数相关。请确保此参数的目录存在。如果它不存在，可以创建目录。以下是jde.ini节选的示例：

[LRENGINE]

System=/E900SYS/output

Repository_Size=20

Disk_Monitor=YES

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems