目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

如何配置主日志以驻留在备用位置

相关信息

简介

默认情况下，主日志文件位于主服务器上定义的位置。对于Windows Master，文件位于TIDAL\Scheduler\master\log directory目录中。对于Unix Master，文件位于：TIDAL/master/log。本文档提供有关如何配置日志以转至备用位置的信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

此信息假设为主5.3.1或6.0.x。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

如何配置主日志以驻留在备用位置

完成以下步骤：

1. 将此参数添加到master.props文件：

LogDirectory=<path>

您需要在路径中使用正斜杠。例如，对于Windows主设备，如果实际路径为D:\SystemApps\Tidal\Log，请使用：

LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log

注意：LogDirectory参数区分大小写。

2. 在更改master.props后，需要重新启动主设备。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems