目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题

原因

分辨率

相关信息

简介

opcmsg未成功完成OpC30-902。已完成的选项无效。

先决条件

要求

思科建议您使用5.3.1.261或更高版本的调度程序。

使用的组件

本文档中的信息基于计划程序5.3.1.261版或更高版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

由调度程序发送到OpenView的消息不会显示在控制台上。

原因

opcmsg命令的application name参数要求在消息周围加引号。

分辨率

使用Admiral数据库中的sysval 111选项指示openview消息中的应用程序名称是否应包含引号("Y")("N")。 默认值为“N”。

此外，sysval 107可用于指示msg_txt参数周围是否需要引号。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems