目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍Cisco Tidal Enterprise Scheduler(TES)OS/400适配器不捕获作业输出的问题。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科Tidal Enterprise Scheduler

- OS/400适配器

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1或更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

如果输出未转到标准系统默认输出QEZJOBLOG，且队列名称必须包含JOBLOG，则Cisco Tidal Enterprise Scheduler OS/400适配器无法捕获作业输出。

解决方案

将iSeries用户配置文件的默认输出队列更改为QEZJOBLOG。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems