目录

简介

先决条件

使用的组件

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍为什么不再需要的队列不能在“队列”窗格中删除。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Scheduler。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

如果存在与队列关联的作业运行记录，则无法删除队列。jobrun表包含与qemst表的外键关系。

解决方案

要解决此问题，请执行以下操作之一：

- 手动清除与队列关联的所有作业运行记录。

- 选择“自动每日历史记录清理系统配置”选项，以便在保留期到期后自动清除这些记录。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems