目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

相关产品

EX90控制台电缆创建

检验电缆引脚布局

准备电缆

创建电缆

安装电缆驱动程序

OEM电缆驱动程序

兼容的电缆驱动程序

简介

本文档介绍如何使用Nokia CA-42 USB数据线创建思科网真EX90控制台电缆。在某些情况下，通过控制台连接到EX90可以解决与硬件无关的问题。EX90的控制台电缆默认不提供，但可以组装或购买。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Nokia CA-42 USB数据线或兼容电缆

注意：如果不使用原始设备制造商(OEM)电缆，请确保使用的电缆包含PL2303芯片。

- RJ-45压线钳

- RJ-45端

- 烙铁（可选）

- 焊料（可选）

- 剥线钳（可选）

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

相关产品

本文档也可用于以下思科网真型号：

- EX90

- EX60

- E20

- MX200

- MX300

EX90控制台电缆创建

本节介绍如何使用CA-42 USB数据线创建EX90控制台电缆。

检验电缆引脚布局

在创建电缆之前，请找到TX、RX和GRD。

以下是Nokia OEM电缆的引脚：

以下是本示例中使用的兼容非OEM电缆的引脚布局：

注意：兼容电缆可能没有与本文档中所示颜色相同的电线。

准备电缆

如果您不确定所使用电缆的引脚布局，请切断连接器，但保留几英寸的电缆。

1. 使用万用表来定位TX、RX和GND。

2. 从TX、RX和GND剥除护套。

提示：最好将导线的末端焊接，以便更容易地使用导线。

创建电缆

将RJ-45压在电缆的USB端。在卷曲前，确保TX、RX和GND位于正确的位置。

安装电缆驱动程序

OEM电缆驱动程序

从Prolific网站下载CA-42 OEM电缆的驱动程 序。使用guest/guest作为用户名/密码。单击“PL2303 USB to Serial Drivers(PL2303 USB到串行驱动程序)”的链接。

- 对于Microsoft(MS)Windows，请找到以下文件：PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.7.0.zip。此文件包含所有MS Windows驱动程序。

- 对于Macintosh，请根据操作系统(OS)级别找到相应的驱动程序。

兼容的电缆驱动程序

- 对于MS Windows，请使用usbserialdrivers.com中的串行PS2303驱动程序 。

- 对于Macintosh，下载以下驱动程序：

- OS X 10.5及更低版本(从usbserialdrivers.com)

- OS X 10.6(来自osx-pl2303.sourceforge.net)

- OS X 10.7(来自noelflash.com)