目录

简介

使用1080p使用TANDBERG编解码器拨打呼叫时，系统信息为什么显示1920*1088像素？

相关信息

简介

本文涉及思科网真系统编解码器C90、思科网真系统编解码器C60、思科网真系统编解码器C40和思科网真系统EX90产品。

问：当使用1080p使用TANDBERG编解码器拨打呼叫时，系统信息为什么显示1920*1088像素？

答：此答案对以下产品有效：

TANDBERG EX90

TANDBERG编解码器C20

TANDBERG编解码器C40

TANDBERG编解码器C60

TANDBERG Codec C90

1080p是1920*1080像素。但是，要对图像进行编码，分辨率必须可以除以16。编码时，图像被划分为16*16像素的宏块，因此您将得到1920*1088的分辨率，而不是1920*1080。

注意：编解码器将在编码图像底部添加8条黑线。这些线路将在远端再次删除。不使用扩展来实现此目标。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems