目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

验证电源状态

简介

本文档介绍如何识别网真EX90系统的电源故障。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于CTS-EX90-K9。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

验证电源状态

电源故障可能是网真EX90系统无法通电的原因。

将EX90系统连接到电源，将电源连接到电源，记下电源上LED的颜色。如果电源正常工作，则它有一个蓝色LED，如下图所示：

如果电源出现故障，电源的蓝色LED不亮，如下图所示：