目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

步骤

简介

本文档介绍如何对WebEx会议室系列设备和四摄像头进行控制台访问。

作者：思科TAC工程师Seeta Rama Raju K。

先决条件

要求

思科建议您了解WebEx会议室系列设备和四摄像头。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Windows笔记本电脑/桌面。

- 从USB获取串行连接的驱动程序。(http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers)

- 腻子应用

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

步骤

步骤1.在终端/四摄像头和Windows系统之间将USB连接到微USB电缆。

步骤2.打开PuTTY应用。PuTTY Configuration（PuTTY配置）窗口打开，如图所示。

步骤3.在Connection Type字段下，选择Serial单选按钮，如图所示。

步骤4.在“类别”导航字段中，选择“序列”，如图所示。

“控制本地串行线路的选项”页打开，如图所示。

步骤5.在要连接到的串行线路字段中，输入您的设备所连接的COM端口（例如，您可以输入默认的COM端口为COM1）。

步骤6.在Speed(baud)字段中，输入与交换机兼容的数字传输速度，如图所示。对于大多数终端，速度可设置为115200。

步骤7.在“数据位”字段中，输入用于每个字符的数据位数，如图所示。建议的值为8。

步骤8.在Stop bits字段中，输入要在每个字符末尾发送的位数，如图所示。停止位通知计算机已到达字节的结尾。建议的值为1。

步骤9.在“奇偶校验”下拉菜单中，选择方法以检测传输中的错误，如图所示。为了检测传输中的错误，建议使用None。

步骤10.在“流控制”下拉菜单中，选择防止数据溢出的方法，如图所示。为防止数据溢出，建议使用None。

步骤11.（可选）要保存连接设置以供将来使用，请导航至Categorynavigation窗格，然后选择Session。如果不想保存连接设置，请跳至步骤14。

步骤12.在“保存会话”字段下，输入要另存为的设置的名称。

步骤13.选择“保存”，如图所示。

步骤14.选择“打开”。

COM1 - PuTTY控制台窗口打开。

步骤15. HitEnteron键盘以激活命令行界面(CLI)。 系统将显示登录提示：

步骤16.输入用户名。默认用户名为admin。

步骤14.输入密码。默认密码为cisco。