目录

简介

为什么我登录TMS时有时会提示输入用户名和密码，但不总是提示？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：为什么我登录TMS时有时会提示输入用户名和密码，但不总是提示输入？

答：默认TMS安装配置为允许集成身份验证和基本身份验证。

您的Web浏览器和TMS Web服务器将自动协商登录网站的最安全方式。如果协商了自动登录的集成身份验证，则您的Web浏览器将使用您以前登录计算机时使用的相同凭证自动登录TMS。如果无法协商自动登录的集成身份验证，系统将提示您输入用户名和密码。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems