目录

简介

登录TMS时，能否使用HTTPS?

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：登录TMS时，我能否使用HTTPS?

答：默认情况下，TMS上未启用HTTPS。有关在TMS上启用HTTPS的详细信息，请参阅TANDBERG安全管理文档。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems