目录

简介

使用的组件

问题

解决方案

简介

本文档介绍如何更新NIC绑定顺序或接口度量，以更正将服务器的主机名绑定到公有IP地址。

使用的组件

本文档中的信息基于统一联系中心企业版(UCCE)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

Windows Server主机名绑定到专用IP，而不是绑定到错误IP地址的公共IP触发进程。

解决方案

如《安装指南》（12.0之前版）中所述，更新NIC绑定顺序并将公共NIC置于专用NIC之上可解决此问题：

思科统一联系中心企业版安装和升级指南，版本11.6(1)

在Windows Server 2016+上，不使用NIC绑定顺序，并由接口度量替换，公用NIC的度量应低于专用NIC，表示它的优先级更高，如《12.0安装指南》中所述：

思科统一联系中心企业版安装和升级指南，版本12.0(1)

网络适配器的“属性”对话框可用于手动分配适当的接口度量值。

在Advanced TCP/IP Settings（高级TCP/IP设置）对话框的IP Settings（IP设置）选项卡中，取消选中Automatic metric（自动度量）复选框，并在Interface metric（接口度量）中键入一个低值：的双曲余切值。在提供的示例中，值为1。如图所示，值低表示优先级高；