Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Components Used

配置

简介

本文描述对enable (event)，如何请观察并且收集UCCE/CVP应用程序生成的SNMP事件通过陷阱接收器工具测试SNMP功能和排除SNMP相关问题故障。

Prerequisites

Requirements

Cisco 建议您了解以下主题：

- SNMP V2的配置在UCCE和CVP的

Components Used

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- UCCE版本10.5(1)

- 陷阱接收器工具

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment.All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration.If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

配置

对enable (event)的程序，视图和收集SNMP事件。

步骤1.在收到UCCE/CVP应用服务器生成的SNMP消息的目的地服务器上安装陷阱接收器工具。

Note:工具附有此条款， TrapReceiver.zip

步骤2.装载UCCE/CVP管理信息库(MIB)在工具通过完成下面步骤

(i)通过陷阱接收器GUI射击工具。

(ii)点击Configure (配置)按钮。

(iii)在MIB选项请选择负荷MIB选项并且导入UCCE和CVP MIB。

在此阶段成功配置工具接受从UCCE/CVP服务器的流入SNMP事件。

步骤3.为了选择一个特定CVP/UCCE服务器或社区字符串和收集在日志的信息您能遵从下面陈述的步骤。

(i)在陷阱接收器GUI中请选择Configure (配置)按钮。

(ii)在动作下请选中，添加必需的详细资料。

(iii)一旦执行与动作请选中，选择Logging选项提供日志信息例如文件名，路径，添附或者重写。

点击适用并且好。

(iv)在设置陷阱接收器必须启动收到陷井类似于如下所示的信息后。