Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Components Used

说明

配置类型

连接LD服务器到AW服务器

连接LD服务器到机器服务纪录

激活放出数据来源

Introduction

本文描述必要的步骤用Progger (路由器+日志记录器+外围网关)和运行CUIC \的LD配置实际数据(LD)功能作为一个组合服务器。

Prerequisites

Requirements

Cisco 建议您了解以下主题：

- 统一的联络中心企业(UCCE)解决方案

- Cisco Live数据功能

Components Used

本文的信息根据UCCE版本11.5(1)。

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment.All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration.If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

说明

要有运作用一个Progger和CUIC \ LD \身份服务(IDS)组合框的LD功能在版本11.5(1)请遵从这些步骤。

配置类型

UCCE 11.5(1)版本允许2000年代理程序解决方案管理在同一个服务器的CUIC \ LD和IDS服务。然而，在管理服务器(AW)如镜像所显示，配置类型部分没有选择的选项2000 Rogger类型， ：

达到这种的解决方法配置是有progger服务器安装用卵模板2000个代理程序的和在AW挑选UCCE ：4000个代理程序Roggers配置类型，如镜像所显示：

连接LD服务器到AW服务器

通过集实际数据AW访问主要的<fqdn> <port> <dbinstance> <dbuser> <dbpwd> set命令对主要的和附属AW服务器的访问。

Note:假设，实际数据SQL用户在AW被创建和是提供的适当的权利。

连接LD服务器到机器服务纪录

一般来说连接实际数据服务器到机器服务纪录， set命令实际数据机器服务<使用user@domain > <pwd>。在此种情况，当LD服务在同一个CUIC服务器运作命令不能以此消息运行

set live-data machine-services user@domain XXXXXX

Error: command not valid for co-resident deployment.  Use System Inventory in Unified CCE Administration tool.

要有LD请查看机器服务纪录添加CUIC \ LD组合服务器到库存在AW配置设置页下。

配置在CUIC的LD数据来源

通过集实际数据cuic数据来源cuic ADDR cuic端口CUIC \ cuic用户cuic pwd请配置放出与CUIC服务器的数据来源连接。在此阶段放出的来源被创建，但是不是。

激活放出数据来源

激活放出的来源：

- 重新启动progger的重新启动跟随的CUIC \ LD服务器。

- 如果配置在自签证书导入CUIC \ LD认证工作到浏览器的根容器。

警告： 在通常用于实验室环境的非常详细的配置的此条款重点。对于详细资料LD配置步骤和前提请跟随UCCE设计指南