目录

简介

背景信息

解决方法/步骤

验证

VMware ESXi

Hyper-V

故障排除

简介

本文档介绍当Unified Computing System Manager(UCSM)上的M.2驱动器固件在激活时卡住时，如何执行M.2驱动器固件升级。当从HX Connect执行UCS和Hyperflex(HX)组合升级时，此问题出现，并且仅在运行固件的M.2驱动器为D0MU049且已升级为固件D0MH072的情况下发生。

背景信息

按照此解决方法执行M.2驱动器固件从D0MU049升级到D0MU054的中间版本，从中可以执行到D0MH072的升级。此问题特定于固件，适用于所有群集类型。

注意：将升级活动作为逐个节点滚动升级执行。确保集群始终运行正常。

UCS服务器固件包

M.2驱动器防火墙

UCS 3.2.3e C、3.2.3g C、UCS 4.0.1a C

ucs-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MU049.bin

UCS 3.2.3h C、UCS 4.0.1b C

ucs-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MU054.bin

UCS 4.0.4e C

ucs-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MH072.bin

有关此包信息的任何更改，请参阅版本捆绑包信息。

解决方法/步骤

步骤1.检验M.2驱动器是否运行受影响的固件。导航至UCSM > Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server < ID >，如图所示。

在将HX节点升级到4.0.4e C套件之前，您需要将M.2驱动器上的固件从D0MU049升级到D0MU054。

步骤2.在加载HUU之前，请确保Service-Profile的主机固件策略设置为“未设置”。此步骤对于避免服务配置文件与实际硬件之间的冲突非常重要。

如图所示，如果主机固件策略设置失败，系统将再次将驱动器降级为D0MU049版，每个主机固件策略应用。

步骤3.下载4.0.2d HUU，用于与HX系列对应的C系列平台。在本示例中，使用HXAF240c M5SX的HUU - ucs-c240m5-huu-4.0.2d.iso。

从此处下载ISO。

步骤4.打开键盘/视频/鼠标(KVM)到要升级M.2固件的服务器，并通过虚拟媒体映射HUU。

激活虚拟媒体，如图所示。

选择HUU并单击“Map Drive(映射驱动器)”。

步骤5.手动重新启动服务器并导航至启动菜单。在BIOS屏幕按F6。

步骤6.选择Cisco vKVM-Mapped vDVD选项。您应开始看到HUU加载。

步骤7. HUU成功加载后，您需要确认最终用户许可协议。

步骤8.服务器将发现所有组件，完成后您应看到所有组件。

请勿选择“更新并激活全部”。始终建议仅使用主机固件策略升级集成服务器。

在 存储驱动器 选项卡，选择此处突出显示的M.2驱动器，然后单击 Update（更新） 按钮。

接受确认消息并继续更新。完成后，系统将启动更新过程。

步骤9.选择M.2驱动器并单击“激活”。按Yes以继续激活过程，如图所示。

系统将报告成功的更新过程，如图所示。

步骤10.选择Exit以激活M.2驱动器上的新固件。系统应自动重新加载。从KVM会话取消映射HUU。系统应成功引导至操作系统。

即使M.2驱动器上的固件已通过HUU升级，UCSM对此更改没有任何可视性。因此，UCSM将继续报告D0MU049。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

VMware ESXi

在ESXi上运行命令esxcli存储核心设备列表，并确认驱动器的固件版本。

[root@hx-01-esxi-01:~] esxcli storage core device list

t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS

Display Name: Local ATA Disk (t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS)

Has Settable Display Name: true

Size: 228936

Device Type: Direct-Access

Multipath Plugin: NMP

Devfs Path: /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS

Vendor: ATA

Model: Micron_5100_MTFD

Revision: U054 <--- firmware version

或者，按如下所示检查dmesg:

[root@JCLPPESXi01:/vmfs/volumes/049b1811-a0767ff4] dmesg | grep -i ATA-10

2020-01-16T17:36:22.945Z cpu2:33483)<6>ata1.00: ATA-10: Mircon_5100_MTFDDAV240TCB, D0MU054, max UDMA/133

[root@JCLPPESXi01:/vmfs/volumes/049b1811-a0767ff4]

Hyper-V

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。