目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

灰色离开

相关信息

简介

本文档包含与Cisco CIP/CPA并行通道连接与BUS和TAG大型机电缆的物理连接相关的信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

灰色离开

GRAY表示通道电缆末端的浅灰色连接器。

AWAY表示远离主机CPU。

这意味着通道电缆（和路由器电缆）的浅灰色端始终是离主机CPU最远的端（例如3090）。

以下是区分总线和标签(B/T)连接器的一些方法：

- Y电缆 — 总线和标签输入是凸式78针连接器，应为黑色。总线和标签输出为凹式，应为浅灰色。选择输出/旁路(S/B)交换机的结尾插入CIP卡。当两根电缆从CIP卡连接器中出现时，总线和标签输出就是最靠近S/B交换机的电缆。

- IBM P/N 89F8392

- 思科P/N CAB-PCA-Y

- FRU P/N 72-0864-01

- VA电缆 — 总线和标签输入是凹式78针连接器，应为浅灰色。P2是总线，P3是标记。如果将电缆固定在78针连接器的孔中，并且78针D连接器的宽部位于顶部，则P2（总线）在右侧，P3（标签）在左侧。B/T连接器末端的塑料应为黑色（非常暗灰色）；VB电缆上是浅灰色。这些暗灰色连接器将连接到来自主机的总线电缆和标签电缆末端的浅灰色连接器。

- IBM P/N 12G8058（B/M中的终结器和VA电缆是IBM P/N 12G7988）

- 思科P/N CAB-PCA-VA（随终结器提供）

- FRU P/N 72-0863-01

- VB电缆 — 总线和标签输出是凸式78针连接器，应为黑色。P2是总线，P3是标记。如果将电缆固定在78针连接器的引脚中，78针D连接器的宽部位于顶部，则P2（总线）位于左侧，P3（标签）位于右侧。B/T连接器应安装浅灰色塑料（与VA电缆上的黑色相反）。 这些浅灰色端应连接到总线电缆和标签电缆的黑色（暗灰色）端，这些端通向下一个下游设备。

- IBM P/N 12G7993

- 思科P/N CAB-PCA-VB

- FRU P/N 72-0865-01

- 终结器 — 将Y型电缆连接到VB电缆，并终止B/T输出。它是78针凸式连接器，应为黑色。

- IBM P/N 6473048

相关信息

- 总线和标签通道接口处理器销售终止公告

- 技术支持和文档 - Cisco Systems