目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

解释原因代码

相关信息

简介

本文提供关于错误代码原因的信息在多用途接口处理器输出中。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文是有用的当运行Cisco IOS软件版本早于以下：

- 11.1(22)CA

- 11.1(21)CC

- 11.2(18)P

- 11.3(7)

- 11.3(7)AA

- 11.3(7)NA

- 11.3(7)T

使用的组件

本文档中的信息根据Cisco IOS软件版本11.2。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

解释原因代码

在VIP输出中，一些Cisco IOS软件版本包括与消息的错误原因。

例如，在以下输出中， 22是原因代码：

%VIP2-1-MSG: slot4 System exception: sig=22, code=0x0, context=0x603B91E8

此表为错误提供可能的SIG值列表和原因：

SIG 价值

错误原因

2

意外的硬件中断

3

中止由于Break键

4

非法操作码异常

5

中止由于断点或运算异常

8

浮点单元(FPU)例外

9

预留异常

10

总线错误异常

11

SegV 异常

20

缓存奇偶校验异常

21

写入总线错误中断

22

致命硬件错误

23

软件所制崩溃

以下输出出现，当运行Cisco IOS软件版本后比以上提到的那些时：

%VIP2-1-MSG: slot4 System reloaded by a fatal hardware error %VIP2-1-MSG: slot4 caller=0x600B60C0 %VIP2-1-MSG: slot4 System exception: SIG=22, code=0x0, context=0x603B91E8

相关信息

- 多功能接口处理器系统崩溃的故障诊断及排除

- 硬件支持：路由器

- 软件支持：Cisco IOS

- 技术支持 - Cisco Systems