目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

网络图

配置

R3主集线器路由器

R4中心边界路由器

R5中心边界路由器

R9分支主路由器

R10分支主路由器

验证

检查并检验EIGRP SAF

通过EIGRP SAF从主集线器推送到主辐条的策略

站点前缀也通过SAF地址系列推送

相关的思科支持社区讨论

简介

性能路由(PfRv3)是一个智能解决方案，可监控各种网络性能相关参数，如延迟、抖动、链路利用率。因此，PfRv3在多个候选中选择最佳送出链路并通过它路由流量。为此，网络管理员可通过PfRv3在主集线器上配置集中策略，然后将策略推送到多个集线器分支。

先决条件

要求

思科建议您具备性能路由(PfR)的基本知识。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

集中策略定义

在PfRv3中，所有策略都由主集线器设备创建和修改。主中心还负责将这些策略推送到所有主分支设备。这种策略的集中调配极大地增加了PfRv3的可扩展性。网络管理员定义的策略规定了各种类型流量的处理方式。流量可以根据DSCP值或应用类型（如Lotus notes、WebEx等）进行分组/分类。

EIGRP服务地址系列(SAF):

EIGRP将与集线器边界路由器以及主分支路由器邻接形成SAF邻居。以下是EIGRP SAF邻居的集合：

1. 集线器主控制器<—>集线器边界路由器

2. 集线器主控制器<—>分支主控制器

3. 分支主控制器<—>分支边界路由器

PfRv3使用EIGRP SAF框架将策略从中心站点推送到多个分支站点。只有中心主用设备有权修改任何预部署的策略，然后这些修改的策略会通过EIGRP SAF框架与其他分支主用设备同步。

网络图

配置

R3主集线器路由器

interface Loopback0

ip address 10.3.3.3 255.255.255.255

!

domain PfRv3

vrf default

master hub

source-interface Loopback0

class VOICE sequence 10

match dscp ef policy voice

path-preference MPLS fallback INET

R4中心边界路由器

interface Loopback0

ip address 10.4.4.4 255.255.255.255

!

domain PfRv3

vrf default

border

source-interface Loopback0

master 10.3.3.3

domain one path MPLS

R5中心边界路由器

interface Loopback0

ip address 10.5.5.5 255.255.255.255

domain one

vrf default

border

source-interface Loopback0

master 10.3.3.3

domain one path INET

R9分支主路由器

interface Loopback0

ip address 10.9.9.9 255.255.255.255

domain PFRv3

vrf default

border

source-interface Loopback0

master local

master branch

source-interface Loopback0

hub 10.3.3.3

R10分支主路由器

interface Loopback0

ip address 10.10.10.10 255.255.255.255

domain PFRv3

vrf default

border

source-interface Loopback0

master local

master branch

source-interface Loopback0

hub 10.3.3.3

验证

检查并检验EIGRP SAF

R3将与分支主控制器（R9和R10）和中心边界路由器（R4和R5）形成EIGRP SAF邻接关系。

R3#show eigrp service-family ipv4 neighbors

EIGRP-SFv4 VR(#AUTOCFG#) Service-Family Neighbors for AS(59501)

H   Address                 Interface              Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

3   10.4.4.4                Lo0                     503 01:30:28    9   100  0  7

2   10.5.5.5                Lo0                     592 01:30:28   11   100  0  7

1   10.9.9.9                Lo0                     505 01:30:28   22   132  0  10

0   10.10.10.10             Lo0                     519 01:30:28   21   132  0  10

分支主路由器将与中心主控制器形成SAF邻居关系

R9#show eigrp service-family ipv4 neighbors

EIGRP-SFv4 VR(#AUTOCFG#) Service-Family Neighbors for AS(59501)

H   Address                 Interface              Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

0   10.3.3.3                Lo0                     530 01:34:43   32   192  0  19

配置PfRv3后，EIGRP SAF会在后台自动启动。无需执行其他配置。EIGRP SAF邻居关系在主中心和主边界路由器(BR)以及主中心和主分支之间构建。

建立EIGRP SAF邻接关系是SAF为策略交换和同步、性能监控指标(PMI)等奠定基础所必不可少的。

通过EIGRP SAF从主集线器推送到主辐条的策略

R3#show domain one master policy

No Policy publish pending

class VOICE sequence 10

path-preference MPLS fallback INET

class type: Dscp Based

match dscp ef policy voice

priority 2 packet-loss-rate threshold 1.0 percent

priority 1 one-way-delay threshold 150 msec

priority 3 jitter threshold 30000 usec

priority 2 byte-loss-rate threshold 1.0 percent

R9#show domain one master policy

class VOICE sequence 10

path-preference MPLS fallback INET

class type: Dscp Based

match dscp ef policy voice

priority 2 packet-loss-rate threshold 1.0 percent

priority 1 one-way-delay threshold 150 msec

priority 3 jitter threshold 30000 usec

priority 2 byte-loss-rate threshold 1.0 percent

站点前缀也通过SAF地址系列推送

站点前缀是每个站点的内部前缀。站点前缀数据库驻留在主控制器和边界路由器上。当从每个站点发起发往分支位置的流量时，会获取站点前缀。主控制器和边界路由器将维护应在每个PFR运行站点同步的站点前缀表。站点前缀表中的标志有助于了解前缀的学习方式。

L标志: — 表示通过监控广域网链路上的出口流量学习的本地学习的前缀。

S标志: — 表示通过SAF地址系列学习的前缀。

C标志: — 表示使用命令“site-prefixes”在主设备上配置的前缀。

T标志: — 表示前缀为企业前缀。

在以下示例中，前缀10.2.3.0/24在R3上本地获取，其信息通过SAF传递到R9:

R3#sh domain one master site-prefix

Change will be published between 5-60 seconds

Next Publish 01:54:04 later

Prefix DB Origin: 10.3.3.3

Prefix Flag: S-From SAF; L-Learned; T-Top Level; C-Configured;

Site-id              Site-prefix          Last Updated         Flag

--------------------------------------------------------------------------------

10.3.3.3              10.2.3.0/24          1w1d     ago          L,

10.9.9.9              10.20.20.0/24        00:06:30 ago         S,

--------------------------------------------------------------------------------

R9#sh domain one master site-prefix

Change will be published between 5-60 seconds

Next Publish 01:55:53 later

Prefix DB Origin: 10.9.9.9

Prefix Flag: S-From SAF; L-Learned; T-Top Level; C-Configured;

Site-id              Site-prefix          Last Updated         Flag

--------------------------------------------------------------------------------

10.3.3.3              10.2.3.0/24          00:11:41 ago         S,

10.9.9.9              10.20.20.0/24          00:04:06 ago         L,

--------------------------------------------------------------------------------

下图显示了EIGRP SAF系列上推送的各种属性：

1. 站点前缀数据库、监控规范和中心MC上的全局模板由EIGRP SAF推送到所有中心边界设备。

2. 主中心还使用SAF将站点前缀和全局模板推送到边界主中心。

3. 然后，Border Master将其本地站点前缀以及它从中心MC订用的属性推送到其BR，如步骤2所示。

以下是主集线器路由器的输出，显示它正在发布服务

R3#show domain one master peering

Peering state: Enabled

Origin:         Loopback0(10.3.3.3)

Peering type:      Listener

Subscribed service:

cent-policy (2) :

site-prefix (1) :

Last Notification Info: 01:06:33 ago, Size: 242, Compressed size: 160, Status: No Error, Count: 31

service-provider (4) :

globals (5) :

pmi (3) :

Published service:

site-prefix (1) :

Last Publish Info: 01:06:33 ago, Size: 168, Compressed size: 132, Status: No Error

cent-policy (2) :

Last Publish Info: 1w0d ago, Size: 1380, Compressed size: 345, Status: No Error

pmi (3) :

Last Publish Info: 1w0d ago, Size: 1535, Compressed size: 432, Status: No Error

globals (5) :

Last Publish Info: 1w0d ago, Size: 325, Compressed size: 197, Status: No Error

以下是集线器边界路由器的输出

R5#show domain one border peering

Peering state: Enabled

Origin:         Loopback0(10.5.5.5)

Peering type: Peer(With 10.3.3.3)

Subscribed service:

pmi (3) :

Last Notification Info: 01:30:58 ago, Size: 1535, Compressed size: 452, Status: No Error, Count: 47

site-prefix (1) :

Last Notification Info: 01:07:09 ago, Size: 242, Compressed size: 160, Status: No Error, Count: 464

globals (5) :

Last Notification Info: 01:30:58 ago, Size: 325, Compressed size: 217, Status: No Error, Count: 47

Published service:

因此，它只订阅从集线器主路由器提供的服务。

R9#show domain one maste peering

Peering state: Enabled

Origin:         Loopback0(10.9.9.9)

Peering type:      Listener, Peer(With 10.3.3.3)

Subscribed service:

cent-policy (2) :

Last Notification Info: 01:35:29 ago, Size: 1380, Compressed size: 365, Status: No Error, Count: 25

site-prefix (1) :

Last Notification Info: 01:11:39 ago, Size: 242, Compressed size: 160, Status: No Error, Count: 339

service-provider (4) :

globals (5) :

Last Notification Info: 01:35:29 ago, Size: 325, Compressed size: 217, Status: No Error, Count: 50

Published service:

site-prefix (1) :

Last Publish Info: 01:11:40 ago, Size: 242, Compressed size: 140, Status: No Error

R9#show domain one border peering

Peering state: Enabled

Origin:         Loopback0(10.9.9.9)

Peering type: Peer(With 10.9.9.9)

Subscribed service:

pmi (3) :

Last Notification Info: 01:36:26 ago, Size: 1535, Compressed size: 452, Status: No Error, Count: 25

site-prefix (1) :

Last Notification Info: 01:12:36 ago, Size: 242, Compressed size: 160, Status: No Error, Count: 339

globals (5) :

Last Notification Info: 01:36:26 ago, Size: 325, Compressed size: 217, Status: No Error, Count: 50

Published service: