目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

Cisco 1700、2600及3600系列路由器支持非对称数字用户线路(ADSL)广域网接口卡。 所有三个平台的基本配置是相同的。但是在硬件中和在每个平台所需的Cisco IOS®软件版本之间会有不同。在本文中， Cisco 1700/2600/3600指的是Cisco ADSL WIC。

本文显示一个 Cisco ADSL WIC 连接到一个 Cisco 6130 DSL 访问复用器(DSLAM) 并终止在一个Cisco 6400 通用接入集中器(UAC)上。 Cisco ADSL WIC 路由器已经配置了 PPP over ATM(PPPoA)和网络地址转换(NAT)，并且IP地址协商已经开启。Cisco ADSL WIC 同时为它的本地以太网客户端起到服务器的作用。

先决条件

要求

在尝试此配置之前，请确保满足这些要求。在尝试此配置之前，请确保使用以下必备软件版本之一：

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS软件版本12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS软件版本12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS软件版本12.1(5)DA

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本。

要支持在Cisco2600/3600的ADSL WIC，需要这些硬件产品：

- 2600：机箱WIC槽， NM-2W

- 3600：NM-1FE1R2W， NM-1FE2W， NM-2FE2W， NM-2W

注意：对于Cisco 3600,WIC NM-1E1R2W、NM-1E2W或NM-2E2W不支持ADSL。

要支持ADSL WIC，至少需要以下Cisco IOS软件版本：

- Cisco IOS软件版本12.1(5)yb (仅加强版本)在Cisco2600/3600

- 在Cisco 1700上的的Cisco IOS软件版本IOS 12.1(3)XJ或更高版本(仅加强版本或ADSL功能集)。ADSL功能集由镜像名称中的"y7"确定;例如， c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin。

注意：下载Cisco 1700映像时，请确保选择映像名称1700。不要下载1720或1750镜像;功能不支持 ADSL WIC。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档约定的详细信息，请使用Cisco技术提示约定。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用图中所示的网络设置。

配置

本文档使用以下配置。

Cisco ADSL WIC

! version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!

ip dhcp pool pool name

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

ip nat outside

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp pap sent-username username password password

!

ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

dialer-list 1 protocol ip permit

!

end

Cisco Access 6400 NRP1

! interface ATM0/0/0.200 point-to-point

!--- The username and password values must match !--- the username and password values of the remote device.

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

pvc 1/301

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template11

!

interface Virtual-Template11

ip unnumbered Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool pool name

ppp authentication pap

!

ip local pool pool name 172.17.0.1 172.17.0.10

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- Cisco DSL技术支持信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems