目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置过程

连接Cisco DSL路由器和您的PC

开始并且设置超级终端

清除在Cisco DSL路由器的现有配置

配置Cisco DSL路由器

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

您的互联网服务提供商分配了一个静态公网IP地址到您的Cisco数字用户线路DSL路由器。

注意：本示例突出显示两种配置类型：

- 动态主机配置协议 (DHCP) 服务器

- 网络地址转换 (NAT)。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置过程

重要信息：在您开始前，请结束PC上可能监控您的COM端口的所有程序。PDA和数码相机等设备通常会将程序放在系统托盘中，使您的COM端口无法配置您的Cisco DSL路由器。

连接Cisco DSL路由器和您的PC

控制台连接用反转电缆建立Cisco DSL路由器的控制台端口到PC的COM端口的连接。包括在Cisco DSL路由器上的控制台电缆是一个平的浅蓝色电缆。关于反转电缆的管脚引线或者一RJ-45到DB9转换器的管脚引线的更多信息，请参见控制台和Aux端口的线缆指南。

1. 连接Cisco控制台电缆一端的RJ-45接头到Cisco DSL路由器的控制台端口。

2. 连接控制台电缆另一端的RJ-45接头到RJ-45-DB9转换器。

3. 连接DB9接头到您PC的打开的COM端口。

开始并且设置超级终端

请完成以下步骤：

1. 启动PC上的超级终端程序。

2. 设置您的超级终端会话。

1. 为您的会话分配一个名称并且点击OK。

2. 在Connect To窗口，请点击Cancel。

3. 选择File > Properties。

4. 从属性窗口，请入Connect Using列表并且选择您连接控制台电缆的DB9末端的COM端口。

5. 从属性窗口单击配置并且填写这些值：

- 比特 / 秒：9600

- 数据位：8

- 奇偶校验：无

- 停止位：1

- 流量控制：无

6. Click OK.

7. 从Call菜单，单击Disconnect。

8. 从Call菜单，单击Call。

9. 请按Enter直到您在超级终端窗口看到一个路由器提示。

清除在Cisco DSL路由器的现有配置

请完成以下步骤：

1. 在路由器提示窗口输入enable进入特权模式。

Router>enable

Router#

!--- The # symbol indicates that you are in privileged mode.

2. 清除路由器上的现有配置。

Router#write erase

3. 重新载入路由器，它会以一个空白启动配置启动。

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:no

Proceed with reload? [confirm]yes

!--- The router reload can take a few minutes.

4. 在路由器重新载入了后，再进入特权模式。

Router>enable

Router#

配置Cisco DSL路由器

请完成以下步骤：

1. 配置service timestamp以适当地记录和显示在故障排除部分的debug 输出。

Router#configure terminal

Router(config)#service timestamps debug datetime msec

Router(config)#service timestamps log datetime msec

Router(config)#end

2. 在Cisco DSL路由器上禁用日志记录控制台，以抑制配置路由器时可能触发的控制台消息。

Router#configure terminal

Router(config)#no logging console

Router(config)#end

3. 配置ip routing、ip subnet-zero和ip classless，以在路由配置选项中提供灵活性。

Router#configure terminal

Router(config)#ip routing

Router(config)#ip subnet-zero

Router(config)#ip classless

Router(config)#end

4. 配置集成路由和桥接(IRB)全局参数。

Router#configure terminal

Router(config)#bridge irb

Router(config)#bridge 1 protocol ieee

Router(config)#bridge 1 route ip

Router(config)#end

5. 在Cisco DSL路由器以太网接口上配置的一个IP地址和子网掩码。

对NAT ：(可选)请在以太网接口启用NAT Inside。

Router#configure terminal

Router(config)#interface ethernet 0

Router(config-if)#ip address

!--- For NAT:

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#end

6. 配置您的Cisco DSL路由器ATM接口以ATM永久虚拟电路(PVC)、封装类型和网桥组。

Router#configure terminal

Router(config)#interface atm 0

Router(config-if)#bridge-group 1

Router(config-if)#pvc

Router(config-if-atm-vc)#encapsulation aal5snap

Router(config-if-atm-vc)#no shut

Router(config-if-atm-vc)#end

7. 创建并配置桥接虚拟接口(BVI)，以启用要分配给Cisco DSL路由器的动态IP地址。

对NAT ：（可选）在BVI接口上启用NAT外部。

Router#configure terminal

Router(config)#interface bvi 1

Router(config-if)#mac address

Router(config-if)#ip address dhcp client-id ethernet0

Router(config-if)#no ip directed-broadcast

!--- For NAT:

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#end

8. 使用ISP默认网关作为下一跳配置默认路由。

Router#configure terminal

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0

Router(config)#end

9. 此步骤是为NAT — 在Cisco DSL路由器上配置全局NAT命令以允许共享拨号器接口的静态公有IP地址。

Router#configure terminal

Router(config)#ip nat inside source list 1 interface bvi1 overload

Router(config)#access-list 1 permit

Router(config)#end

可选配置

NAT池，如果您的ISP提供了额外的IP地址。

Router(config)#ip nat inside source list 1 interface bvi1 overload

Router(config)#ip nat pool

netmask

Router(config)#end

静态NAT，如果互联网用户需要对内部服务器的访问。

Router(config)#ip nat inside source static tcp

{80 or 25}

{80 or 25} extendable

Router(config)#end

10. 此步骤适用于DHCP服务器 — （可选）将Cisco DSL路由器配置为DHCP服务器，并配置IP地址池，以分配给连接到Cisco DSL路由器以太网接口的主机。DHCP服务器动态地分配IP地址、域名服务器(DNS)和默认网关IP地址到您的主机。

Router#configure terminal

Router(config)#ip dhcp excluded-address

Router(config)#ip dhcp pool

Router(dhcp-config)#network

Router(dhcp-config)#default-router

Router(dhcp-config)#dns-server

Router(dhcp-config)#end

11. 在Cisco DSL路由器上启用日志记录控制台，并将所有更改写入内存。

Router#configure terminal

Router(config)#logging console

Router(config)#end

*Jan 1 00:00:00.100: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory

Building configuration... [OK]

Router#

配置

这是在您完成了本文的配置程序部分后被建立的配置。

有静态IP地址的Cisco DSL路由器

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

bridge irb

!

ip subnet-zero

!

!--- For the DHCP Server:

ip dhcp excluded-address

ip dhcp pool

network

default-router

dns-server

!

interface ethernet0

no shut

ip address

!--- For NAT:

ip nat inside

no ip directed-broadcast

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

interface bvi1

ip address

!--- For NAT:

ip nat outside

no ip directed-broadcast

!

!--- For NAT:

ip nat inside source list 1 interface bvi1 overload

!--- If you have a pool (a range) of public IP addresses provided !--- by your ISP, you can use a NAT Pool. Replace !--- ip nat inside source list 1 interface bvi1 overload

!--- with these two configuration statements: !--- ip nat inside source list 1 pool

overload !--- ip nat pool

!--- netmask

!--- If Internet users require access to an internal server, you can !--- add this static NAT configuration statement: !--- ip nat inside source static tcp

{80 or 25} !---

{80 or 25} extendable !--- Note: TCP port 80 (HTTP/web) and TCP port 25 (SMTP/mail) are used !--- for this example. You can open other TCP or UDP ports, if needed.

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <default gateway to isp>

!--- For NAT:

access-list 1 permit

!--- In this configuration, access-list 1 defines a standard access list !--- that permits the addresses that NAT translates. For example, if !--- your private IP network is 10.10.10.0, the configuration of !--- access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 allows NAT to translate !--- packets with source addresses between 10.10.10.0 and 10.10.10.255.

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

验证

您的Cisco DSL路由器当前对非对称数字用户线路(ADSL)服务是可用的。您能发出show run指令查看配置。

Router#show run

Building configuration...

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

故障排除

如果您的ADSL服务不适当地，运作请参考跨接与IRB的排错RFC1483。

返回本配置和故障排除指南的上一页 — 带静态IP地址的IRB。

回到Cisco DSL路由器配置与故障排除指南的主页。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems