目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

要执行的任务

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

您的Internet服务提供商(ISP)已为您分配了桥接连接。

提示：如果您不熟悉如何配置Cisco设备并想要执行分步配置，请参阅RFC1483纯桥接的分步配置。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

要执行的任务

- 使用ISP提供的信息手动配置PC客户端。

- IP 地址和子网掩码.

- 默认网关.

- 域名服务器(DNS)IP地址。

- 在Cisco数字用户线(DSL)路由器上配置no ip routing和bridge 1 protocol ieee。

- 使用ATM永久虚电路(PVC)和封装配置ATM接口(非对称数字用户线路(ADSL)接口)。

- 在ATM和以太网接口上配置网桥组1。

注意：当Cisco DSL路由器处于网桥模式时，不支持网络地址转换(NAT)和动态主机控制协议(DHCP)服务器配置。

配置

提示：如果您不熟悉如何配置Cisco设备并想要执行分步配置，请参阅RFC1483纯桥接的分步配置。

带RFC1483纯桥接的Cisco DSL路由器

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

no ip routing

!

interface ethernet0

no shut

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

如果ADSL服务不能正常工作，请参阅排除RFC1483纯桥接故障。

相关信息

- Cisco DSL路由器配置与故障排除指南-RFC1483桥接的实施

- Cisco DSL 路由器配置与故障排除指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems