在使用非对称数字用户线路(ADSL)服务成功配置思科数字用户线路(DSL)路由器之前，您需要从互联网服务提供商(ISP)获得特定信息。 如果您的ISP是不确定，无法或者不愿意回答如下所示的问题，您可以不能正确地配置您的Cisco DSL路由器。

以下表格旨在帮助您获取并记录构建您自己的配置所需的信息。提供了两种表单格式，但每种格式对保存您输入的文本有不同的要求。

- HTML在此页面的表单中输入信息。

重要信息：要保存您的条目您必须打印此页。当前没有其他的保存您的信息的方式

- Microsoft Word单击此处打开Microsoft Word中的表单。填写表格，然后保存到本地驱动器上。回到此页并且继续，点击Choose Your Next Step在此页底端。

重要信息：如果您在建立配置或者解决配置故障时需要帮助，在与Cisco技术支持中心联系前，您必须使此表中的信息可被访问。

来自 ISP 的记录信息

下列表单包括关于您采购您的Cisco DSL路由器分销商的名称和关于您的ISP名称的问题。剩余的问题您必须问您的ISP。填写所有问题的答案。

您在哪里采购的Cisco DSL路由器(分销商名称) ？

经销商

您的ISP名称是什么？

ISP

从您的ISP要求的信息

ISP提供您DMT或CAP调制？

DMT      CAP

您的ISP使用兼容的阿尔卡特或Cisco DSLAM ？

阿尔卡特兼容    思科

Other（其他）

您的ISP为您的DSL连接使用什么VPI/VCI对值(也叫PVC编号)？例如， 8/35 VPI=8， VCI=35。

VPI  VCI

如果您的ISP为您的Cisco DSL路由器分配了静态IP地址，什么是公网IP地址和子网掩码？

IP Address

子网掩码

您的ISP提供一个动态生成的IP地址？

Yes      无

什么是ISP的默认网关的IP地址(也称下一跳地址) ？

ISP默认网关IP地址

选择下一步

当您从ISP处获得所需的所有信息时，请根据您是否安装了新安装或正在排除现有安装故障，选择以下选项之一。

新DSL配置

排除现有DSL连接故障

上一页

主页