目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

替换 程序

确定原始 NCB 软件和硬件版本

将所有NCB文件备份到您的PC

替换 NCB

初始化 NCB

将配置文件恢复到新的 NCB 中

相关信息

简介

网络控制板(NCB)驻留在ONS 15252多通道单元(MCU)中，并将CPU及其所有外围设备托管在一起。NCB包括永久非易失性随机访问存储器(NVRAM)，系统软件、snm.out和数据库配置文件位于此处。如果更换NCB模块，则更换的NCB具有系统软件，但不了解您的配置。因此，您必须将配置文件从原始NCB传输到替换NCB。

本文档将指导您完成更换NCB模块的步骤，并介绍如何传输配置文件。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 要替换的NCB的IP地址 — 您需要此信息才能登录并备份NCB中的所有文件。只有备份原始NCB中的所有文件后，才可替换NCB。

- 流量通过客户端层接口端口(CLIP)的流量 — 当NCB的更换正在进行时，流量继续通过CLIP。CLIP模块与各自的伙伴自行同步，无需NCB的协助即可传输流量。

- PC配置 — 确保PC已正确配置以与15200系统通信。如有必要，请与系统管理员联系以获取有关网络配置的详细信息。

- snm.out和qdbs.cfg文件 — 新NCB至少包括两个文件，即snm.out和qdbs.cfg。这两个文件特定于每个软件版本。如果NCB有1.04版本的snm.out文件，则qdbs.cfg文件也必须来自同一版本。

注意：本文档假设替换NCB的snm.out和qdbs.cfg文件版本与原始NCB相同。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 软件：snm.out版本1.04

- Hardware:-01 、-02

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

替换 程序

本节介绍更换NCB的步骤。

确定原始 NCB 软件和硬件版本

请完成以下步骤：

1. 选择“开始”>“在PC或笔记本电脑上运行”。

会出现“Run”对话框。

2. 键入 cmd，然后单击确定。

系统将显示命令提示符：

3. 在C:\>提示符下键入telnet IP地址，其中IP地址是NCB的IP地址。

4. 按 Enter。

系统将显示来自NCB的登录提示：

5. 在NCB登录提示符下，键入具有管理员权限的用户名，然后按ENTER。

6. 在密码提示符下，键入管理员用户的密码，然后按ENTER键。

注意：15200上的每个用户只能登录一次。如果用户已登录，则无法使用相同的用户名登录。

7. 在NCB:>提示符下，键入configure system，然后按ENTER。系统将显示NCB:=提示符。

8. 键入version并按ENTER键。记录屏幕上显示的NCB修订版号和SNM版本号。示例如下：

9. 键入list 0，然后按ENTER键。

系统将显示当前驻留在NCB中的文件列表。

记录文件名称，并记下列表中有多少个文件。

注：根据您的特定配置，您可以拥有的文件可能比本示例中显示的文件多或少：

10. 确定是否需要对NCB进行碎片整理。为此，请检查列表中的任何文件旁边是否有单词[deleted]。如果在任何文件旁看到单词[deleted]，则必须对NCB进行碎片整理。

11. 要对NCB进行碎片整理，请完成以下步骤：

注意：如果没有文件旁边有单词[deleted]，您可以跳过这些步骤，转到步骤12。

1. 在NCB:=提示符下，键入defrag 0并按ENTER键。

系统将显示“正在进行碎片整理”消息。执行此命令大约需要两分钟。您必须等待此命令完成。命令完成后，NCB:=提示符再次出现。

2. 键入list 0，然后按ENTER键。确保文件名中不包含单词[deleted]。

12. 在NCB:=提示符下，键入ipconf并按ENTER键。

系统将显示有关当前NCB IP地址、子网掩码和网关的信息：

记录此信息以备以后使用。

13. 在NCB:=提示符下，键入exit并按ENTER键。

14. 在NCB:>提示符下，键入exit并按ENTER。

终止与主机的连接：

将所有NCB文件备份到您的PC

请完成以下步骤：

1. 打开命令提示符(请参阅确定原始NCB软件和硬件版本部分的步骤1和2)。

2. 在C:\>提示符下，键入mkdir foldername，然后按ENTER键。此处，文件夹名称是指要创建的目录的名称。示例如下：

在本例中，foldername是252backup。

3. 在C:\>提示符下，键入cd foldername，然后按ENTER键。此处，文件夹名是目标文件夹。在本例中，文件夹名称为252backup:

4. 在c:\foldername>提示符下，键入ftp IP地址，然后按ENTER。此处，IP地址是指15200系统NCB的IP地址。

5. 在用户提示符下，键入具有管理员权限的15200有效用户名，然后键入密码。如果用户名和密码正确，请登录，如下所示：

6. 在ftp>提示符下，键入dir，然后按ENTER键。系统将显示NCB中所有文件的列表：

7. 现在，将NCB中的所有文件复制到PC的备份目录。从snm.out文件开始。请完成以下步骤：

1. 在ftp>提示符下，键入bin，然后按ENTER:

2. 键入get snm.out，然后按ENTER:

8. 将NCB中剩余的文件备份到您的PC。请完成以下步骤：

1. 在ftp>提示符下，键入ascii，然后按ENTER:

2. 键入get filename,然后按ENTER键。每次发出此命令时，将文件名替换为文件名，如下所示：

9. 在您的PC或笔记本电脑上，打开Windows资源管理器以验证NCB中列出的所有文件现在是否在备份目录中。此示例确认原始NCB中的所有六个文件也位于备份目录中：

10. 验证所有文件都已复制后，可以关闭FTP窗口。对于此，键入bye，然后按ENTER键。

c:\foldername>提示符再次出现：

文件备份现已完成。

注意：请勿备份qdbs.cfg文件，而不备份snm.out文件。这两个文件需要相互同步。

替换 NCB

备份完所有NCB文件后，从15252多点控制单元(MCU)中删除并更换NCB。 请完成以下步骤：

1. 从NCB模块断开以太网电缆。

2. 拧松指旋螺钉。

注意：NCB模块螺钉配有固定器。

3. 小心地从15252 MCU中卸下NCB模块。

4. 将更换的NCB模块与NCB模块插槽对齐。

5. 小心地将模块插入插槽。

注：确保背板连接器和NCB模块连接器正确配对，且光纤未卡紧。

6. 拧紧指旋螺钉。

7. 将以太网电缆连接到NCB模块。

初始化 NCB

本节提供创建管理员用户并为新NCB分配IP地址、掩码和网关的过程。请完成以下步骤：

1. 使用系统随附的CIM RS-232电缆(P/N 72-2746-01)将PC或笔记本电脑串行COM端口连接到CIM板上的15252管理访问(MA)端口，如下所示：

2. 在PC或笔记本电脑上，打开终端仿真程序（例如，超级终端），并根据以下值配置COM端口：

- 速度：19200位/秒

- 数据位：8

- 奇偶校验：无

- 停止位：1

- 流量控制：无

- 仿真：VT100

- Settings > Ascii setup > Ascii sending:用行源发送行尾

以下是使用超级终端配置RS-232参数时要完成的步骤示例：

1. 单击开始>程序>附件>通信>超级终端。

出现“Hyperterminal（超级终端）”窗口。

2. 在“连接说明”(Connection Description)对话框中键入会话名称，然后单击“确定”(OK)。

系统将显示Connect To对话框。

3. 从“使用连接”列表中选择COM1，然后单击确定。

系统将显示COM1属性对话框。

4. 单击“文件”>“属性”。

系统将显示“属性”对话框。

5. 单击“Settings(设置)”选项卡，然后单击“ASCII Setup(ASCII设置)”按钮。

系统将显示ASCII Setup对话框。

6. 选中“以行源发送行结束”复选框。

7. 单击OK(确定)，直到所有对话框关闭。保持超级终端窗口打开。

3. 连接CIM RS-232电缆并设置超级终端参数后，按ENTER键。系统以登录提示进行响应。再次按ENTER键。无需密码，请再次按ENTER。系统将显示NCB:>提示符。

注意：如果您没有收到来自15252的响应，请使用其他COM端口。

4. 现在，创建具有管理员权限的用户。请完成以下步骤：

1. 在NCB:>提示符下，键入create user iser › ，然后按ENTER键。

系统会回复“Created esour1›”。 屏幕上将显示user1:#提示符。

2. 在user1:#提示符下，键入password password1，然后按Enter键为新用户创建密码。

3. 键入privileges administrator，然后按ENTER键。

4. 键入exit，然后按ENTER键。

5. 键入commit user user1›。

5. 设置NCB模块的初始IP地址。请完成以下步骤：

1. 在NCB:>提示符下，键入configure system，然后按ENTER。

2. 在NCB:=提示符下，键入ipconf <IP Address> <Subnet> <Gateway>，然后按ENTER。此处，IP Address代表IP地址，Subnet是子网掩码，Gateway代表替换NCB的默认网关。

注意：您为这些参数键入的值必须与从原始NCB获取的值相同(请参阅确定原始NCB软件和硬件版本一节的步骤12)。

3. 在NCB:=提示符下，键入reboot，然后按ENTER。

6. 断开CIM RS-232适配器电缆。NCB模块上的子网管理器现在有一个IP地址，您可以直接在NCB模块的以太网端口访问该地址。

将配置文件恢复到新的 NCB 中

此过程列出了将所有文件(snm.out和qdbs.cfg除外)从PC备份目录复制到新NCB的步骤。请勿将这两个文件复制到新的NCB，因为新的NCB已包含这两个文件。这两个文件在工厂安装。

请完成以下步骤：

1. 确保PC或笔记本电脑已连接到NCB模块上的以太网端口。

2. 打开命令提示符(请参阅确定原始NCB软件和硬件版本部分的步骤1和2)。

3. 在C:\>提示符下键入cd foldername，其中foldername是备份文件所在文件夹的名称。

4. 按 Enter。

5. 启动到NCB的FTP会话。为此，在C:\foldername>提示符下键入ftp IP地址，其中IP地址表示新NCB的IP地址。按 Enter。

6. 在“初始化NCB”部分的步骤4中键入您创建的管理员的用户名。

7. 按 Enter。

8. 在password提示符下，键入密码，然后按ENTER键。系统将显示一条成功登录的消息，并显示ftp>提示符。

9. 确定NCB上已有哪些文件。为此，键入dir并按ENTER键。

系统将显示当前驻留在替换NCB中的所有文件的列表。此外，出厂时安装的snm.out和qdbs.cfg两个文件也必须存在。根据NCB版本，您可以看到另外两个文件，sys_inet.sys和network.cfg。确保snm.out和qdbs.cfg存在。

10. 在ftp>提示符下，键入ascii，然后按ENTER键。

11. 逐个将所有文件(snm.out和qdbs.cfg除外)从备份目录传输到新的NCB。

在ftp>提示符下，键入put filename，然后按ENTER键。此处，filename表示要从PC备份目录移动到新NCB的文件的名称。

系统将显示一条消息，指示每个文件都已成功传输，如下所示：

注意：请注意,snm.out和qdbs.cfg是唯一两个未传输到新NCB的文件。

12. 验证新NCB是否显示原始NCB拥有的相同文件。为此，键入dir并按ENTER键。

注意：新NCB中可以存在一个名为network.cfg的额外文件。当原始NCB没有此文件且新NCB包含此文件时，此文件可以存在。在这种情况下，您无需执行任何操作。继续下一步。

13. 键入bye，然后按ENTER键关闭FTP窗口。

14. 重新启动NCB，使下载的配置文件生效。请完成以下步骤：

1. 使用您创建的管理员用户名和密码建立到NCB的Telnet会话。

2. 在NCB:>提示符下，键入configure system，然后按ENTER。

3. 在NCB:=提示符下，键入ldboot 0 snm.out 10，然后按ENTER键。

注：ldboot后的数字为零，且零前后有空格。

4. 键入reboot，然后按ENTER键。

注意：当您重新启动NCB时，您传输到新NCB的原始NCB配置文件将生效，并且您在新NCB上创建并在步骤12a中使用的管理员用户将被删除。只有原始NCB中的用户才有权登录。这些用户名列在文件users.cfg中。

15. 使用以前在原始NCB中存在的管理员用户名Telnet至新NCB。

16. 检查新的NCB软件版本。为此，在NCB:>提示符下键入configure system，然后按ENTER。

17. 在NCB:=提示符下，键入version并按ENTER键。确保软件版本与原始NCB中的版本相同。

NCB更换过程现已完成。

相关信息

- Cisco ONS 15200模块手册，版本1.0.1

- NCB拆除和更换

- NCB功能说明

- 技术支持和文档 - Cisco Systems