目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

拓扑

问题

解决方案

确认

相关信息

简介

本文档介绍将多个生成树协议(STP)实例折叠为单个STP实例的过程，以克服每个15454节点有八个STP实例的限制。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ONS 15454

- 生成树协议

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科ONS 15454版本5.x

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

拓扑

本文档使用包含四个ONS 15454节点(15454a-105、15454b-108、15454c-107和15454d-104)的实验室设置(请参见图1)。 这四个节点组成星型网络，其中15454a-105是公共点。

图1 -拓扑

每个节点有一个E100T-12卡。

问题

ONS 15454上的生成树软件在计时、通信和控制(TCC)卡上运行，该卡是共享资源。

注意：本文档使用“TCC”一般指卡的所有变体。

本文档解决节点最多八个STP实例的限制。

请完成以下步骤以了解问题：

1. 登录思科传输控制器(CTC)15454a-105。

图2 — 扩展的STP实例

2. 单击“Maintenance(维护)”选项卡(请参阅图2中的箭头A)。

3. 单击“Ether Bridge（以太网桥）”选项卡(见图2的箭头B)。

4. 单击“Circuits(电路)”选项卡(参见图2中的箭头C)。

STP ID列显示八个不同的STP实例。尝试使用第九个STP实例创建电路失败，并显示错误消息(见图3)。

图3 - VLAN/生成树违规错误消息

解决方案

避免错误的一种方法是分配不传输流量的虚拟VLAN。幻像VLAN强制生成树折叠到同一实例中。解决方案是将电路1、电路2、电路3和电路4折叠为一个STP实例。

请完成以下步骤：

1. 创建虚拟VLAN。请完成以下步骤：

1. 登录CTC15454a-105。

2. 单击“Circuits(电路)”选项卡(请参阅图4中的箭头A)。

3. 选择Circuit 1(参见图4中的箭头B)。

图4 — 编辑电路

4. 单击“编辑”(请参阅图4中的箭头C)。 出现“Edit Circuit（编辑电路）”窗口(请参阅图5)。

观察电路图(请参阅图5中的箭头A)。

注：要查看电路映射，必须选中“显示详细映射”复选框(请参阅图5中的箭头D)。

图5 — 编辑电路：电路1

5. 单击“VLAN”选项卡(参见图5中的箭头B)。

6. 单击New VLAN（请参阅中的箭头C）。 系统将显示Define New VLAN对话框。

图6 — 定义新VLAN

7. 在相应的字段中输入VLAN名称和VLAN ID。在本例中，VLAN名称为VLAN99,VLAN ID为99。

8. Click OK.

2. 将VLAN99添加到电路1。完成以下步骤：

1. 从“可用VLAN”中选择VLAN99(请参阅图7中的箭头A)。

图7 — 向电路添加VLAN

2. 单击>>按钮(参见图7中的箭头B)

3. 单击Apply(请参阅图7中的箭头C)。

3. 将VLAN99添加到电路2。

4. 将VLAN99添加到电路3。

5. 将VLAN99添加到电路4。

确认

完成以下步骤以验证结果：

1. 单击Maintenance > Ether Bridge > Circuits。

2. 比较图2的箭头D和图8的箭头A。观察电路2、3和4从STP ID 2、3和4折叠为STP ID 1。

图8 — 折叠STP实例

合并后，STP实例数成功从8个减少到5个。现在可以添加另一个STP实例。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems