目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍在Cisco ONS 15454平台上的OC192-LR2卡中清除OPT-LOW警报的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ONS 15454

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科ONS 15454版本6.0

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

激光器在卡端口上的正常(100%)光传输功率的百分比表示光传输功率(OPT)。 高光功率传输(OPT-HIGH)阈值是当高发射功率发生时正常传输光功率的百分比。低光功率传输(OPT-LOW)阈值是低发射功率发生时正常传输光功率的百分比。

卡端口的正常光接收功率的百分比表示已接收光功率(OPR)。 高光功率接收(OPR-HIGH)阈值是当高接收功率发生时校准的接收光功率的百分比。低接收光功率(OPR-LOW)阈值是低接收功率发生时校准的接收光功率的百分比。

15454 OC192-LR2卡的默认OPR-LOW值为50%（15分钟/1天）。

问题

ONS 15454上的OC192-LR2卡接收OPR-LOW警报。

解决方案

要清除OPR-LOW警报，请完成以下步骤：

1. 转到节点视图。

2. 双击要更改光纤设置的OC192-LR2卡。

3. 单击“Provisioning(调配)”选项卡(请参阅图1中的箭头A)。

4. 单击“光纤阈值”选项卡(请参阅图1中的箭头B)。

5. 单击“Set OPR(设置OPR)”列下的“Set(设置)”。 此选项将接收的光功率设置为100%，并将接收的功率电平设置为100%。如果接收功率降低，则OPR百分比降低以反映接收功率的损耗。例如，如果接收功率降低3 dBm，则OPR降低50%。

6. “Set OPR（设置OPR）”消息显示OPR额定设置成功(请参阅图1中的箭头D)。

图1 — 设置OPR

7. Click OK.

如果OPR-LOW警报即使在执行此程序后仍然存在，请检查OC192-LR2卡是否有缺陷。尝试另一个OC192-LR2卡。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems