目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍STM-4在通过服务提供商的网络传输期间发生故障的一个原因。本文档还提供了问题的解决方案。

先决条件

要求

思科建议您了解Cisco ONS 15454。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco ONS 15454。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

在术语VC-4-4C中，第一个4表示VC-4格式类型，第二个4表示流的总宽度（以VC表示）(请参见图1)。

图1 - VC-4-4C

连续串联在TDM规范中已有相当长的一段时间。TDM负载容器作为单个模块在SDH网络中传输和交换。第一SDH容器负载指针设置为普通模式，而后续负载指针设置为串联模式，从而将所有单元链接在一起。

问题

两个ONS15454E节点与TCC2P和STM16主干运行ONS 15454版本6.0。当您尝试创建通过服务提供商的SDH网络传输数据的点对点STM-16时，STM-16网络无法通过第三方网络进行同步(见图2)。

图2 -拓扑

解决方案

OC/STM卡的输出是XC发送的。因此，如果在两个OC/STM卡之间创建电路，输出就是卡接收的输出。OC/STM卡转发它们收到的内容，不影响开销和负载。

服务提供商需要完全按照ONS节点中创建的电路来信道化STM-16。如果服务提供商未正确信道化STM-16，则仅第一条电路运行(见图3)。

图3 — 传输不正确

在这种特定情况下，您没有连接ONS15454的“清晰通道”跨度。因此，ONS15454必须让服务提供商调配这些STM-16以匹配您的调配。例如，如果创建4c（AU-4-1到AU-4-4），服务提供商还必须在STM-16上创建此项(请参见图4)。

图4 — 正确传输

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems