目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

问题

解决方案

相关信息

简介

英联邦运动会将于2006年在墨尔本举行。澳大利亚许多州的夏令时时间都已改变。本文档介绍夏时制更改对光纤产品的影响，并提供解决方法。

在澳洲，夏令时的结尾从上星期3月向第一个星期被移动了4月。此更改意味着夏时制将在 2006 年 4 月 2 日星期日 3:00AM 结束，而不是在 2006 年 3 月 26 日星期日 3:00AM 结束。此更改仅对2006年生效。夏令时的更改会影响澳大利亚的以下州：

- 维多利亚

- 塔斯马尼亚岛

- 南澳大利亚

- 新南威尔士

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- ONS 15454W

- ONS 15454

- ONS 15327

- ONS 15310

- ONS 15600

- ONS 153xx

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

思科传输控制器(CTC)的所有版本都允许您启用或禁用夏时制，以及更改节点上的时间。

如果日期与默认值不同（如澳大利亚为容纳Common Wealth游戏而发生的情况），您必须对时间设置进行手动控制，并在默认行为不再适用的期间进行更改。

问题

在2006年3月26日至4月2日期间，系统将自动遵循为上一个夏时制时间设置的规则。换句话说，系统将自动修改时钟并反映不正确的时间，因为在2006年3月^26日，系统将自动假定夏时制已生效。

在此期间，您需要对系统时间进行手动控制，并强制系统时钟在期间开始和结束时反映正确的时间。请注意，如果您使用的NTP或SNTP系统已更新以反映2006年夏时制规则，则此问题不适用。

解决方案

使用此解决方法解决问题。

使用修改系统时间和重置系统时钟的功能。

1. 在2006年3月26日手动禁用夏令时。

2. 重置系统时钟以显示正确时间。

3. 在2006年4月2日再次启用夏时制，并确保时间正确。

注：有关时区配置以及如何重置时间的详细信息，请参阅您使用的Cisco ONS版本的相关过程指南。例如，如果您使用的是 Cisco ONS 15454，请参阅 Cisco ONS 15454 程序指南（版本 7.0）。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems