目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

电源规格表

相关信息

简介

本文档提供Cisco ONS 15454多服务调配平台(MSPP)的电源规格。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco ONS 15454 MSPP。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

电源规格表

卡

近似功耗

光纤光强度

安培

瓦

每小时BTU

接收级别

Tx级别

最大值.使用卡绘制

22.63

1088.64

3714.59

风扇盘:FTA2

1.21

58.00

198.00

风扇盘:FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.28

13.00

46.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I

0.17

8.00

27.30

DS1-14

0.26

12.60

43.02

DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS3-12E

0.79

38.20

130.43

DS3N-12E

0.79

38.20

130.43

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2-G含GBIC

1.11

53.50

182.67

G1000-4，含GBIC

1.31

63.00

215.11

最大 — 最小

最大 — 最小

OC3IR4-1310

0.40

13.20

65.56

-8到-28

-8到-15

OC12IR-1310

0.23

10.90

37.22

-8到-28

-8到-15

OC12LR-1310

0.25

9.28

41.00

-8到-28

+2到-3

OC12LR-1550

0.19

9.28

31.68

-8到-28

+2到-3

OC12IR4-1310

0.58

28.00

100.00

-8 到 -30

-8到-15

OC48IR-1310高速

0.67

32.20

109.94

0到-18

0到-5

OC48LR-1550高速

0.56

26.80

91.50

-8到-28

+3到-2

OC48IR-1310任意插槽

0.77

37.20

127.01

0到-18

0到-5

OC48LR-1550任意插槽

0.77

37.20

127.01

-8到-28

+3到-2

OC48ELR-ITU 100GHz

0.65

31.20

106.53

-9 到 -27

0到-2

OC48ELR-ITU 200GHz

0.65

31.20

106.53

-8到-28

0到-2

OC192LR-1550

1.50

72.20

246.52

-10 到 -19

+10 到 +7

相关信息

- Cisco ONS 15454产品目录

- 产品概述：Cisco ONS 15454

- 数据表:思科ONS 15454以太网接口卡

- 数据表:思科ONS 15454 TCC+卡

- 技术支持和文档 - Cisco Systems