目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

自动调配（A到Z）完全保护电路

配置自动调配的完全保护电路

删除保护路径

删除节点E上的保护路径

在节点D上删除保护组

缺乏路径保护导致的电路创建失败

光纤中断导致的不完全电路

模拟不完整电路

将电路恢复为活动状态

删除线束带宽的电路

删除电路

相关信息

简介

在ONS 15454上配置电路时，思科建议遵循几种最佳实践。本文档使用实验设置来演示这些最佳实践。

注意：断开与端点连接的电路处于“不完整”状态。如果尝试删除电路，带宽可能会中断。最佳实践是退出，确保思科传输控制器(CTC)能够看到整个网络拓扑，以便了解电路的端点，并将电路改回ACTIVE状态。仅当电路恢复为ACTIVE状态时，才删除该电路。如果无法使电路进入ACTIVE状态，请确保删除电路的所有不完整段，然后重新配置电路。

注意：在实验设置中，从节点A到节点E配置了同步传输信号–1(STS-1)电路。实验设置演示了如何：

- 节点上的更改可能导致电路从ACTIVE状态更改为INCOMPLETE状态。

- 您可以将电路恢复回ACTIVE状态。

- 处于INCOMPLETE状态且无法恢复的电路需要在处于INCOMPLETE状态时删除其所有不完整的数据段。

先决条件

要求

本文档的读者应掌握以下这些主题的相关知识：

- Cisco ONS 15454

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ONS 15454

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

背景信息

本文档使用本实验设置：

图1 — 实验设置

电路通常处于ACTIVE状态。在异常情况下，电路可以进入INCOMPLETE状态。

当CTC应用失去与电路端点的连接时，电路可以进入INCOMPLETE状态。当部分网络拓扑丢失（未受保护的光纤中断）或添加CTC之前未学习过的部分网络拓扑时，CTC应用可能会失去连接。

如果尝试删除处于INCOMPLETE状态的电路，可以绞合带宽，并导致资源无法用于15454的配置。最佳实践是退出，并确保思科传输控制器(CTC)可以查看整个网络拓扑，以了解电路的端点，并将电路改回ACTIVE状态。仅当电路恢复为ACTIVE状态时，才删除该电路。

如果电路损坏，并且您无法使其进入ACTIVE状态，请确保您知道该电路通过网络拓扑的完整路径。然后删除电路的所有不完整段。

如果在某些情况下不遵循最佳实践，则可以损坏控制块。控制块指示电路要通过交叉连接(XC)和交叉连接虚拟支路(XC-VT)卡的路径。然后，采用这些路径的STS和VT电路将不可用于15454上的配置。因此，通过XC和XC-VT卡的带宽和交换容量降低。

自动调配（A到Z）完全保护电路

在实验设置示例中，从节点A到节点E调配电路。该电路受到完全保护并自动路由。15454最强的功能之一是A到Z调配。A到Z调配允许您指定源端口和目标端口，并允许15454节点自动配置电路。

图2 — 电路从节点A调配到节点E

配置自动调配的完全保护电路

请完成以下步骤：

1. 从网络级别视图中选择Circuits选项卡，以创建具有自动（A至Z）调配的单个、双向、完全保护的电路。

2. Click Create.

系统将显示“电路创建”对话框：

图3 — 使用A到Z调配创建单个双向、完全保护的电路

3. 在相关字段中指定电路名称、类型和大小。

4. 单击 Next。

5. 在节点A的插槽1中指定DS1卡的源端口以创建STS-1电路。

图4 — 指定STS-1电路的源端口

6. 单击 Next。

7. 将STS-1电路的目标端口指定为节点E插槽1中的DS1卡。

图5 — 指定STS-1电路的目的端口

8. 单击 Next。

电路确认屏幕提示您验证源端口和目的端口：

图6 — 电路信息屏幕

9. 单击 完成。

在网络级视图中，新创建电路的右侧显示15454的A到Z调配功能自动创建的跨度。注意从节点A到节点B的单向路径交换环(UPSR)环的工作和保护跨段3和4:

图7 - 15454的A到Z调配功能创建的跨度

10. 选择“电路”>“映射”。

网络拓扑显示电路所采用的自动调配路径。该电路在沿其路径的任何跨度上都可完全防止单个光纤中断：

图8 — 自动调配的电路路径

删除保护路径

从节点D到节点E的线性1+1路径使用插槽16中的OC-12卡作为工作路径，插槽17中的OC-12卡作为其保护路径。在节点E处有意删除保护路径：

图9 — 在节点E上删除保护路径

删除节点E上的保护路径

请完成以下步骤：

1. 选择Provisioning > Protection。

2. 选择OC-12保护组。

3. 单击删除。

4. 当系统提示您确认删除时，单击“是”：

图10 — 删除节点E上的保护组

删除保护路径时，节点E发送信号标签不匹配故障(SLMF)未配备路径警报。节点D在活动警报屏幕上报告SLMF警报：

图11 - SLMF警报

注意：直线1+1保护在您删除线性1+1跨度的节点E和节点D的保护之前不会删除。如果创建了从节点A到节点D的电路，它仍然保持完全保护：

图12 — 在节点D和节点E上删除保护路径

在节点D上删除保护组

请完成以下步骤：

重复“删除节点E上的保护路径”过程的第1步到第4步，以删除节点D上的保护组：

图13 — 删除节点D上的保护组

缺乏路径保护导致的电路创建失败

重复“配置自动调配的完全保护电路”部分中所示的步骤，创建从节点A到节点E的电路。电路创建失败，因为15454无法再在从节点D到节点E的网络跨度上创建完全保护的路径：

图14 — 电路创建失败

光纤中断导致的不完全电路

如果已配置的电路失去端到端连接，则会进入INCOMPLETE状态：

图15 — 电路进入不完整状态

模拟不完整电路

请完成以下步骤：

1. 选择Provisioning > Sonet DCC。

2. 选择所需的SDCC终止，然后单击删除。

删除节点D和E上的同步光纤网络(SONET)数据通信通道(SDCC)端接，以模拟光纤中断：

图16 — 删除SDCC终止

在节点E上删除SDCC终止时，会生成SDCC终止失败。节点D接收SDCC终止故障并将其发送到活动警报屏幕。从网络级视图，将节点D链接到节点E的绿线消失：

图17 - SDCC终止故障

从节点A到节点E创建的电路会失去其端到端连接并进入INCOMPLETE状态。从电路显示器的右侧，现在没有从节点D到节点E的跨度：

图18 — 电路处于不完整状态

3. 从网络级别视图中选择电路>映射。

网络拓扑显示自动调配的电路路径。但是，现在没有从节点D到节点E的跨度，并且电路终止于节点D:

图19 — 电路在节点D终止

将电路恢复为活动状态

当CTC连接恢复到电路的两个端点时，电路将恢复为ACTIVE状态。

图20 — 电路恢复为活动状态

请完成以下步骤：

1. 在节点D和E上再次配置SDCC终端。

现在，节点D和节点E之间的绿线重新显示。此外，SDCC终止故障警报白出：

图21 - SDCC终止故障警报白出

2. 单击“Circuits(电路)”选项卡。

图22表示从节点A到节点E的电路重新获取有关从节点D到节点E的跨度的右侧信息。此外，当端到端连接恢复时，电路将返回ACTIVE状态：

图22 — 端到端连接已恢复，且电路返回活动状态

3. 选择电路，然后单击Map。显示电路通过网络拓扑所采用的路径：

图23 — 通过网络拓扑的电路路径

您可以确认光纤中断的另一端发生了相同的行为。如果您关闭并重新打开节点E上的CTC会话，CTC最初知道此会话以及终止在该会话上的不完整电路：

图24 — 光纤中断另一端的相同行为

4. 在节点E上配置SDCC终端。节点E开始了解网络中的其他节点。

注意：在此阶段，电路仍处于不完整状态：

图25 — 在节点E上配置SDCC终端

当节点继续初始化时，节点E开始了解不完整电路的目的地：

图26 — 节点E了解不完整电路的目的地

接下来，CTC应用了解网络中的所有节点以及通向电路端点的路径。然后，电路恢复为ACTIVE状态：

图27 — 电路恢复为活动状态

删除线束带宽的电路

如果CTC会话在与节点E的连接关闭时关闭，CTC只能在重新连接后了解其网段部分的四个节点。在与节点E建立有效连接之前，CTC无法了解节点E。以下是CTC学习并构建的网络拓扑：

图28 - CTC构建的网络拓扑

删除电路

请完成以下步骤：

1. 在“电路”选项卡中，选择所需的电路。

2. 单击删除。

电路处于INCOMPLETE状态。CTC无法使电路激活，因为节点E上没有关于电路端点的信息。当您尝试删除电路时，会显示一条警告消息，指示如果电路处于活动状态，流量可能丢失：

图29 — 尝试删除电路时出现警告消息

3. 单击是确认删除。

系统将显示第二条警告消息，指示删除可以断开带宽：

图30 — 第二条警告消息

4. 再次单击“是”。

电路被删除。

图31 — 确认电路删除

但是，节点E不知道网段另一部分的电路已被删除。如果启动到节点E的CTC会话，并再次配置SDCC终端，CTC应用可以从节点E向外探索并发现网络设置。

删除电路时，节点E不在网络拓扑的CTC应用视图中。因此，节点E无法恢复和激活部分删除的电路。在节点E上，电路保持INCOMPLETE状态：

图32 — 节点E上的电路保持不完整状态

电路现在损坏。为了验证这一点，您必须查看电路的映射视图。

5. 单击Map。

图33 — 损坏电路的映射视图

思科建议的最佳做法是删除损坏的电路，然后重新创建电路。

6. 忽略指示实时流量丢失和带宽可能中断的两条警告消息。在删除完成提示符上单击确定。

图34 — 删除确认提示

7. 重新配置电路。有关分步说明，请参阅配置自动调配的完全保护电路部分。

图35 — 再次配置电路

相关信息

- 创建电路和VT隧道

- 电路和隧道

- 技术支持和文档 - Cisco Systems