目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

找到序列号和部件号标签

解释序列号

解释部件号

找到风扇托架的序列号和部件号

找到机架组件序列号、部件号和CLEI代码

使用思科服务合同中心确定您的序列号

相关信息

简介

本文档介绍在Cisco ONS 15454上找到的物理序列号和产品编号标签。本文档可帮助您查找和识别标签，并在找到标签后准确解释它们。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

找到序列号和部件号标签

在所有Cisco ONS 15454线卡（如Common、Electrical、Optical和Ethernet Packet over SONET [EPOS]）上，序列号和部件号标签都可以用打印在白标签上的条形码进行标识。此标签通常位于每个组件的元件侧。这些标签通常放置在Cisco ONS 15454线卡的顶边缘。

解释序列号

序列号定义如下：

- FAA - Flextronics、San Jose、CA。（根据制造商，前三个数字可能不同。）

- NN - Flextronics作为思科供应商的年数。（对于2004年生产的产品，数量为07。）

- NN — 产品生成的周数。

- XXXX — 唯一标识符。

以下是序列号示例：

注：对于较旧的Cerent（思科之前）板组件，序列号或部件号标签位于与思科产品相同的位置。但是，序列号和部件号的格式不同；序列号为六位(例如，123456)，部件号以87或89(例如，87-31-00005)开头。 字段中有少量这些程序集。

解释部件号

部件号定义如下：

- 800 — 表示零件是成品顶部组件。

- xxxxx — 每个成品顶部组件唯一的编号。

- 0x — 版本号。

- xx — 修订版号。

所有最终板组件部件号都遵循以下格式：800-xxxxx-0x xx。以下是Cisco ONS 15454线卡上的部件号示例：

找到风扇托架的序列号和部件号

您可以找到风扇托架序列号和部件号，如此图所示。标签位于风扇托架的外金属片上，通常位于风扇托架的背面。

注意：对于较旧的Cerent（思科之前）风扇托架组件，序列号或部件号标签位于风扇托架正面的金属板上。序列号或部件号的格式与思科组件的格式不同；序列号为六位(例如，123456)，部件号以87或89(例如，89-01-00004)开头。 字段中有少量这些程序集。

找到机架组件序列号、部件号和CLEI代码

您可以在Cisco ONS 15454机架组件的门内找到机架组件序列号和部件号标签，位于靠近门铰链的左侧，如下所示。如果完全拆下门，则查看此标签会更容易。

这是机架组件中序列号和部件号标签的特写视图。此标签还包括机架组件通用语言设备标识符(CLEI)代码信息。

注：对于较旧的Cerent（思科之前）机架组件，序列号和部件号格式与思科组件不同；序列号为六位(例如，123456)，部件号以87或89(89-01-00013)开头。 字段中有少量这些程序集。

使用思科服务合同中心确定您的序列号

思科服务合同中心(CSCC)中的搜索功能允许您检查部件的最新保修和保修状态、查看产品说明，并参考项目的发货历史记录。访问思科服务合同中心后，请完成以下步骤：

1. 在屏幕右上角的Search CSCC下拉菜单中选择Serial Number。

2. 输入要查找的物料的序列号。

3. 单击 GO。

4. 系统将显示序列号结果。

有关如何使用CSCC执行搜索的详细信息，请参阅CSCC搜索工具和序列号搜索结果提示表。

注意：未注册用户可在思科服务合同中心网站注册。

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems