目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

将节点添加到BLSR环

步骤 1：确认BLSR环调配

步骤 2：检查电路完整性

步骤 3：启动保护交换机

步骤 4：连接新节点

步骤 5：重新启动CTC

步骤 6：接受新振铃映射

步骤 7：更新电路

步骤 8::清除保护交换机

从BLSR环中删除节点

步骤 1：删除在要删除的节点上丢弃的电路

步骤 2：识别、删除和重新创建更改STS或VT的直通电路

步骤 3：启动保护交换机

步骤 4：删除节点并重新连接相邻节点

步骤 5：重新启动CTC

步骤 6：接受振铃映射

步骤 7：版本保护交换机

相关信息

简介

本文档说明如何在双向线路交换环(BLSR)中添加和删除网络元素(NE)。

注意：一次只能向BLSR添加一个节点。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

背景信息

注意：此过程影响服务。在维护窗口期间执行此过程，因为该过程涉及保护切换。由于生成树重新收敛，任何以太网流量都可能中断最多三分钟。所有其他流量的命中时间都高达50毫秒。

此过程假设新节点已安装所有卡并且已完成调配。调配包括一般问题、网络、计时、SONET数据通信通道(SDCC)、BLSR环调配和光纤端口正在服务。在开始该过程之前，请执行以下步骤：

1. 根据BLSR类型，按NTP-A175或NTP-A176运行通过节点的测试流量。

2. 识别并标记所有涉及的光纤。

3. 解决任何严重或重大警报。可以从“网络”视图的“警报”选项卡识别这些警报。

将节点添加到BLSR环

本节使用包含三个节点（节点1、节点2和节点3）的实验设置。 以下示例展示如何添加第四个节点（节点4）。

此过程包括以下步骤：

- 步骤 1：确认BLSR环调配。

- 步骤 2：检查电路完整性。

- 步骤 3：启动强制保护开关。

- 步骤 4：将新节点连接到环中。

- 步骤 5：重新启动思科传输控制器(CTC)。

- 步骤 6：接受新振铃映射。

- 步骤 7：使用新节点更新电路。

- 步骤 8::释放强制保护开关。

步骤 1：确认BLSR环调配

在BLSR环中，您必须在环周围以东 — 西配置对NE进行光纤传输。将一个节点的东卡连接到相邻节点的西卡，反之亦然。机架中最右侧的光纤中继卡通常是东卡，最左侧的卡通常是西卡。

在开始此过程之前，请确保东西调配正确。单击“网络”视图中的Alarms选项卡，检查是否存在任何与BLSR相关的警报。如果发现任何此类警报，请先清除警报，然后再继续。

步骤 2：检查电路完整性

接下来，检查环上电路的完整性。

在“网络”视图中，确认所有电路都显示为活动状态。如果任何电路处于不完整状态，请参阅在ONS 15454上配置电路时的最佳实践并解决该问题。

步骤 3：启动保护交换机

确认环的配置后，必须将流量从插入新节点的跨度切换出去。首先，转到通过东端端口连接到新节点的节点。此处，节点3连接到新节点。

注意：如果环的其余部分不是无错的，强制保护交换机可能导致服务中断。检查环中其他光纤卡的性能监控(PM)统计信息。要检查PM统计信息：

1. 登录到环中的每个架子。

2. 单击BLSR光纤卡。

3. 选择性能选项卡。

4. 单击“刷新”。

如果SPAN运行时没有错误，则所有字段中都会显示零。在强制保护交换机期间，流量未受保护。

从“机架”视图中，单击“维护/振铃”(更高软件版本中的维护/BLSR)选项卡。从East Switch列表中，选择Force Ring > Apply以强制流量离开East span。

在确认对话框中单击是。

再次选择是。

现在转至通过西端口连接到新节点的节点的机架视图。此处，节点1连接到新节点。

单击“Maintenance/Ring(Maintenance/BLSR in later software versions)”选项卡。从West Switch列表中选择Force Ring > Apply。在两个确认对话框中单击是。因此，您会强制流量远离西跨。

步骤 4：连接新节点

现在，您可以打开此跨度并连接新节点（节点4）。

从通过east端口连接到新节点的节点中移除east光纤。将东光纤连接到新节点的西端口。从通过其西端口连接到新节点的节点中移除西端光纤。将West光纤连接到新节点的East端口。在这里，您可以连接：

- 插槽13节点3到插槽5节点4

- 插槽13节点4到插槽5节点1

在每种情况下，首先仅连接Tx光纤并检查级别，然后再连接Rx光纤。您可以在Cisco ONS 15454故障排除指南5.0版的卡参考部分找到Rx级别。

步骤 5：重新启动CTC

现在关闭CTC，并再次向环中的任何节点启动CTC。

此时，您可以在新节点旁的光纤卡上看到“路径未配备”(UNEQ-P)和APSCDFLTK警报。这些警报的发生是正常的。

步骤 6：接受新振铃映射

下一步是接受新的环映射。

等待BLSR环映射更改对话框出现。单击是查看新的振铃映射。

如果BLSR环映射更改对话框未显示：

1. 转到新节点的机架视图。

2. 选择“调配/振铃”(更高软件版本中的调配/BLSR)选项卡。

3. 单击“类型”字段以突出显示振铃信息。

4. 单击振铃映射。

当您确定IP地址与节点ID匹配时，单击Accept以清除APSCDFLTK警报。

步骤 7：更新电路

接下来，您必须更新电路。进入网络视图，等到CTC发现所有电路。

通过新节点的所有电路都显示为Incomplete。注意不完整电路的数量。

右键单击新节点，然后从菜单中选择更新新节点。

确保更新的电路数量与您之前记录的不完整电路数量相匹配。确认所有电路都处于活动状态。如果任一情况都不真实，请重新运行带新节点的更新电路。

注意：此时，请确保UNEQ-P警报已清除。

步骤 8::清除保护交换机

该步骤的最后一步是清除您在步骤3中启动的保护开关。

通过东端口登录节点以连接到新节点。在Provisioning/Maintenance选项卡中，从East Switch列表中选择Clear，然后单击Apply。

在确认对话框中单击确定。对通过West端口的节点重复操作以连接到新节点。从West Switch列表中选择Clear。

从BLSR环中删除节点

此过程影响服务，应在维护窗口期间执行。由于生成树重新收敛，任何以太网流量都可能中断最多三分钟。所有其他流量在启动的每台保护交换机上最多保持50毫秒的命中时间。每个电路在通过删除的节点时更改同步传输信号(STS)或虚拟支路(VT)都会导致删除和重建所需时间的中断。这取决于运营商对CTC的熟练程度。

既然我们已成功将节点（节点4）添加到BLSR环中，我们来再次完成删除过程。为了进行演示，我们在上面使用的实验设置中添加了一些电路。这些电路会丢弃在我们要移除的节点。

要从BLSR环中删除节点，需要执行以下步骤：

- 步骤 1：删除在要删除的节点上丢弃的所有电路。

- 步骤 2：识别、删除并重新创建更改STS或VT的直通电路。

- 步骤 3：启动保护交换机。

- 步骤 4：删除节点并重新连接相邻节点。

- 步骤 5：重新启动CTC。

- 步骤 6：接受振铃映射。

- 步骤 7：版本保护交换机。

步骤 1：删除在要删除的节点上丢弃的电路

您需要首先识别并删除在节点4丢弃的所有电路。

注意：此过程影响服务。在删除任何电路之前，请确保移动此节点丢弃的所有流量。

在要删除的节点的“机架”视图中，单击“电路”选项卡。从“范围”(Scope)下拉列表中选择节点，以仅查看在此节点处通过或丢弃的电路。检查源列和目标列，以识别包含要删除的节点的所有电路（节点4）。 要对“源”或“目标”列进行排序，请单击列标题。

请完成以下步骤：

1. 单击每条电路以将其突出显示。

2. 单击删除。

3. 在确认对话框中单击是。

4. 在信息对话框中单击“确定”。

注意：要突出显示要删除的多个电路，请在单击每个电路时按住CTRL或SHIFT键。

步骤 2：识别、删除和重新创建更改STS或VT的直通电路

注意：仅当使用CTC版本2.x创建通过节点的电路时，才需要执行此步骤。如果您使用版本3.0或更高版本调配此BLSR环，请继续步骤3。

您需要识别、删除并重新创建当电路通过要移除的节点时更改STS或VT的任何电路。

注意：此过程影响服务。在删除和重新创建每个电路所花的时间长度内，会发生中断。

1. 在要删除的节点的“机架”视图中，单击“电路”选项卡。

2. 从Scope下拉列表中选择Node。

由于在上一步中识别并删除了此节点的丢弃电路，因此这将显示此节点上的直通电路。

3. 逐个突出显示每个电路，然后单击Edit。

4. 选中显示详细映射复选框。

您可以查看电路进入和离开节点的STS和VT。如果两者不匹配，请记录删除和重新创建电路。

在本例中，我们的电路实际上通过节点4更改了STS和VT。如您所见，它使用STS2、VT1-1进入，然后使用STS3、VT2-1退出。

5. 对显示在节点视图中的所有电路重复步骤4。您现在可以删除并重新创建电路。

6. 逐个突出显示您之前识别的电路，然后单击Delete。

7. 单击是确认删除。

8. 在电路删除完成后，在信息对话框中单击确定。

9. 然后单击Create，使用原始参数重建电路。

步骤 3：启动保护交换机

现在，您需要手动强制流量离开连接到Node4的所有跨段。从通过East端口连接到Node4的节点开始。此处，从Node3开始。

注意：如果环的其余部分不运行无错，强制保护交换机可能导致服务中断。检查环中其余光纤卡的PM统计信息。请完成以下步骤：

1. 登录到环中的每个架子。

2. 单击BLSR光纤卡。

3. 选择性能选项卡。

4. 单击“刷新”。

如果SPAN无错误，则所有字段中都会显示零。

在强制保护交换机期间，流量未受保护

从节点3的机架视图中，单击维护/振铃(更高软件版本中的维护/BLSR)选项卡。从East Switch列表中选择Force Ring，然后单击Apply以强制流量离开East跨度。

在确认对话框中选择是。

再次选择是。

现在转至通过西端口连接到新节点的节点的机架视图。此处，转到Node1。

转至“维护/振铃(更新软件版本中的维护/BLSR)”选项卡。从West Switch列表中选择Force Ring，然后单击Apply以强制流量离开West Span。在两个确认对话框中单击是。

步骤 4：删除节点并重新连接相邻节点

注：如果要删除的节点是BITS定时的，请确保对使用节点作为参考的任何行定时站点进行适当调整。

现在，您可以安全地从节点4移除光纤。将光纤重新连接到相邻节点。在此，将插槽5、节点1连接到插槽13、节点3。

将光纤重新连接到相邻节点时，首先仅连接Tx光纤，然后在连接Rx光纤之前检查级别。您可以在Cisco ONS 15454故障排除指南5.0版的卡参考部分找到Rx级别。

重新连接所有光纤后，打开新连接节点的警报选项卡。验证SPAN卡是否没有警报。在继续之前解决所有警报。

步骤 5：重新启动CTC

接下来，您必须关闭并重新启动CTC。请务必不要使用刚删除的节点的IP地址启动CTC。

注意：此步骤的目的是从CTC中的视图中删除已删除的节点。如果跳过此步骤，并从删除的节点删除直通电路，则可以从仍在环中的节点删除直通电路。

步骤 6：接受振铃映射

现在接受新的振铃映射。

等待BLSR环映射更改对话框出现。单击是查看新的振铃映射。

如果BLSR环映射更改对话框未显示：

1. 转到已移除节点旁任一节点的机架视图。

2. 选择“调配/振铃”(更高软件版本中的调配/BLSR)选项卡。

3. 单击“类型”字段以突出显示振铃信息。

4. 单击振铃映射。

当您确定IP地址与节点ID匹配时，单击Accept。

步骤 7：版本保护交换机

此步骤的最后一步是释放您在步骤3中启动的保护交换机。

在东端端口上使用保护交换机登录节点。在“维护/振铃”(更高软件版本中的维护/BLSR)选项卡中，从“East交换机列表”中选择清除，然后单击应用。

在确认对话框中单击确定。对在West端口上带有保护开关的节点重复此步骤。从West Switch列表中选择Clear。

相关信息

- 在 ONS 15454 上配置电路的最佳实践

- Cisco ONS 15454故障排除指南，版本5.0

- 技术支持和文档 - Cisco Systems