目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

保护组类型

0:1

1:1

1:N

1+1

创建保护组

ONG 15454:1+1保护组设置

ONG 15454 1:N 保护组设置

ONG 15454 1:1 保护设置

删除保护组

维护操作

1+1 维护操作

1:N 维护操作

版本 2.x

版本 3.x

相关信息

简介

本文档介绍如何创建、删除和维护Cisco ONS 15454上提供的各种类型的保护组。本文档包括DS1、DS3、DS3E、DS3XM、EC1和OCn卡以及3.1版之前的思科传输控制器(CTC)软件版本。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本。

- Cisco ONS 15454

- 思科传输控制器3.1版及更低版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

保护组类型

Cisco ONS 15454提供四种保护方案，具体取决于卡类型：

0:1

此保护方案也称为“未保护”。 任何 15454 在插槽1-6或插槽12-17中，Cisco ONS 15454卡可作为未受保护的卡运行。这是保护组的默认配置。

1:1

此保护方案也称为“一对一保护”。 在此配置中，一个工作卡与一个保护卡配对。此保护方案适用于所有电卡：DS1、DS3、DS3E、DS3XM和EC1。工作卡必须位于偶数插槽中，保护卡必须位于相邻的奇数插槽中。例如，如果工作的DS3卡放在插槽4中，您可以将保护DS3卡放在插槽3或插槽5中。

1:N

此保护方案也称为“一对一保护”。 在此配置中，一到五个工作卡分配给一个保护卡。可保护的工作卡的最大数量为5。此保护方案适用于DS1、DS3和DS3E卡。每个1:N保护组必须包含一个必须安装在插槽3或15中的保护卡（DS1N-14、DS3N-12或DS3N-12E）。必须将相应的工作卡安装在与保护卡相同的机箱半上。例如，如果DS3N卡安装在插槽3中，您可以将相应的工作DS3卡放在插槽1、2、4、5和6中。如果DS3N卡安装在插槽15中，您可以将相应的工作卡放在插槽12、13、14、16和17中。工作卡的确切数量可以是受保护取决于卡和背板类型。

1+1

此保护方案也称为“一加一保护”。 在此配置中，一个工作光纤端口由另一卡上的另一个光纤端口保护。此保护方案适用于所有OCn端口。请注意，此保护方案适用于端口，而不适用于卡。使用两个4端口OC3卡的示例最能说明创建光纤保护组的几个规则。

- 工作和保护端口无需位于相邻插槽中即可形成保护组。如果一个OC3卡在插槽2中，另一个OC3卡在插槽13中，则这些卡上的端口可能是保护组的成员。

- 没有指定的工作和保护插槽。在本例中，插槽2的端口1可能是工作端口，插槽13的端口1可能是保护端口。或者，插槽13的端口1可以是工作端口，插槽2的端口1可以是保护端口。

- 不同卡上的对应插槽只能是保护组的成员。如果插槽2上的端口1是工作端口，则只有插槽13上的端口1可以用作保护端口。端口2、3和4不能用作保护端口。同样，如果插槽2上的端口1是工作端口，插槽2上的端口2、3和4不能用作保护端口。

- 一旦卡上的端口被指定为工作或保护端口，同一卡上的其余端口必须被指定为相同或保持未受保护状态。假设端口1，插槽2是工作端口，端口1，插槽13是保护组中的保护端口。插槽1上的端口2可以是另一个保护组中的工作端口，也可以保持未受保护状态；它不能用作另一个保护组中的保护端口。同样，插槽13上的端口2可以用作另一个保护组中的保护端口，或保持未受保护状态；它不能用作另一个保护组中的工作端口。

创建保护组

默认情况下，所有卡和端口都不受保护；必须调配保护组。创建保护组的两个示例如下：

- 1+1

- 1:N

注意：1:1保护组只是1:N保护组的特殊情况。

ONG 15454:1+1保护组设置

以下示例说明如何使用两个OC12卡设置1+1保护组。此示例适用于上的任何OCn卡 15454 Cisco ONS 15454.

1. 在机架级视图中，单击“调配”选项卡，然后单击“保护”选项卡。

2. 选择 单击Create以打开Create Protection Group窗口。

3. 在Name字段中，输入此保护组的名称。

在本例中，名称为OC12-1。

4. 在Type字段中，从下拉菜单中选择1+1（端口）。

5. 在保护端口字段中，从下拉菜单中选择OCn插槽和端口。

在本示例中，选择插槽14(OC 12)端口1作为保护端口。

6. 在“可用端口”字段中，选择适当的卡和端口，然后将其突出显示。

将此插槽或端口拖到“工作端口”窗口。在本例中，选择插槽4(OC 12)，端口1作为工作端口。

7. 通过双向交换复选框，可以选择单向或双向交换。

选中此框提供双向交换，这意味着在发生故障时，发送和接收端口 能够 切换到保护端口。

8. 通过Revertive复选框，可以选择可恢复或不可恢复的交换。

在反向交换中，流量在原始故障得到纠正或软件交换机被清除后交换回工作卡。您可以设置在纠正故障和流量切换回工作设施之间的时间（以分钟为单位）。(恢复时间仅适用于自治交换机，如物理故障，不适用于软件或用户启动的交换机。清除软件交换机 能够 导致流量立即切换回工作设施。) 默认恢复时间为5分钟。在非可逆交换中，在原始故障得到纠正或软件交换机被清除后，流量不会切换回工作卡。流量可以在指定的保护卡或端口上无限期运行，而不会丢失交换功能或功能。选择非恢复时，“恢复时间”字段不可用。

9. 单击OK 能够 完成调配并创建保护组。

ONG 15454 1:N 保护组设置

以下示例适用于在1:N保护组中设置DS3、DS3E或DS1卡。工作卡的数量取决于正在构建保护组的机箱一侧的背板类型。

背板类型

DS3、DS3E合格工作插槽

DS1合格工作插槽

SMB-84

1:5最大1、2、4、5、6（3是保护插槽）12、13、14、16、17（15是保护插槽）

1:5最大1、2、4、5、6（3是保护插槽）12、13、14、16、17（15是保护插槽）

BNC-24

1:2 Maximum2,4（3是保护插槽）14,16（15是保护插槽）

离线

BNC-48

1:4最大1、2、4、5（3是保护插槽）13、14、16、17（15是保护插槽）

离线

本示例结合使用DS3和DS3E卡。为了充分利用额外的DS3E功能，保护卡必须是DS3N-12E。

1. 在机架级视图中，单击“调配”选项卡，然后单击“保护”选项卡。

2. 选择 单击Create以打开Create Protection Group窗口。

3. 在Name字段中，输入此保护组的名称。在本例中，名称为DS3 1:N测试。

4. 在类型字段中，从下拉菜单中选择1:N（卡）。

5. 在保护卡字段中，从下拉菜单中选择包含DS3N卡的插槽（插槽3或插槽15）。

在本示例中，选择插槽3(DS3N)作为保护实体。

6. 在“可用卡”字段中，显示该机箱半部上的所有DS3卡，无论背板是否支持与所有DS3卡的连接。

选择并突出显示一个或多个DS3卡。使用双箭头将其移动到工作卡窗口。在本例中，所有四张合格的DS3卡都已选作工作卡。

7. 双向交换复选框灰显且不可用。DSn卡在卡级交换，而不是在单个Tx/Rx端口。

Revertive复选框灰显且不可用。默认情况下，1:N保护组是可恢复的，因此在纠正原始故障或清除软件交换机后，流量会切换回工作卡。您可以在几分钟内 能够 在正在纠正的故障和流量交换回工作设施之间传递。(恢复时间仅适用于自治交换机，如物理故障，不适用于软件或用户启动的交换机。清除软件交换机 能够 导致流量立即切换回工作设施。) 默认恢复时间为5分钟。

8. 单击OK完成调配并创建保护组。

ONG 15454 1:1 保护设置

在1:1保护组中设置DS3、DS3E或DS1卡是1:N情况的特殊情况。任何DS3-12或DS3-12N都可以用作工作卡或保护卡。工作卡和保护卡必须位于相邻插槽中，工作卡位于偶数插槽中，保护卡位于奇数插槽中。同样，可用于工作流量的插槽取决于机箱背板的类型。

要创建1:1保护组，请遵循上面的1:N示例，选择适当的卡和插槽。

删除保护组

无论保护方案(1+1、1:1、1:N)如何，删除保护组的过程都是相同的。

要删除保护组，请从“机架”视图中单击“调配”选项卡，然后单击“保护”选项卡。从“保护组”窗口中选择要删除的保护组。在本例中，我们删除OC12保护组。

1. 突出显示OC12保护组，然后 选择 单击 &lt; DELETE &gt; 。

2. 系统将显示一个对话框，提示您确认删除保护组。

3. 要删除保护组， 选择 单击 Yes。

保护组已成功删除。

维护操作

可用的维护操作取决于您创建的保护组的类型。

1+1 维护操作

1+1保护方案适用于光纤端口，并遵循SONET交换层次结构，适用于GR-253，如下所示。其中一些功能（如练习）不适用于1+1线性保护方案。1+1保护组当前不识别高或低交换优先级。

Telcordia Technologies GR-253-Core第3期2000年9月

的 15454 Cisco ONS 15454支持以下维护功能，用于操作工作卡和保护卡：

- LOCKOUT_OF_PROTECTION

- FORCED_SWITCH_TO_PROTECT

- FORCED_SWITCH_TO_WORKING

- MANUAL_SWITCH_TO_PROTECT

- MANUAL_SWITCH_TO_WORKING

- 清除

在Cisco TC版本2.x中 （思科传输控制器） 软件，如下所示：

1. 选择 单击维护选项卡和保护选项卡。

2. 从“保护组”窗口中选择一个显示的保护组。

3. 在操作字段中，单击下拉箭头以显示选项。

LOCKOUT_OF_PROTECTION

启动保护锁定会强制所有流量进入工作卡。只要锁定到位，流量就不会切换到保护卡，即使工作卡或工作光纤出现故障也是如此。如果锁定到位，并且工作卡或光纤发生故障，流量将关闭。锁定具有最高优先级并覆盖所有其他交换机请求或故障。您可以通过发出 C 清除 命令。

要在版本2.x中启动锁定，请执行以下操作：

1. 从“维护”选项卡和“保护”选项卡 选择 单击Lockout of Protect from 操作字段。

2. 选择 单击 Apply。

3. 系统将显示确认对话框； 选择 单击Yes启动锁定并 选择 单击否将取消锁定请求。

发出保护锁定会对保护组的工作成员和保护成员发出警报。以下示例显示OC12保护组上发出的锁定的警报。

要清除锁定，请转至“维护”选项卡，然后转至“保护”选项卡。在操作字段中， 选择 单击Clear，如下所示。关联的警报清除，锁定被删除。

在版本3.x中，有两个选项用于锁定卡流量。对工作卡应用锁可锁定流向工作卡和光纤的流量。将锁应用于保护卡会将所有流量切换到工作卡。在发出解锁请求之前，流量将保持在工作卡上。如果在锁定或锁定处于活动状态时工作端发生故障，流量将丢弃。锁定或锁定具有最高优先级并覆盖所有其他交换机请求。

从“维护”选项卡和“保护”选项卡发出锁定命令。如果突出显示保护卡， 选择 单击Lock Out，然后 选择 单击 Apply。系统将显示确认对话框； 选择 单击Yes启动锁定并 选择 单击否将取消锁定请求。

发出锁定会导致对保护组的保护成员产生条件。以下示例显示OC48保护组上发出锁定的条件。

要拆除锁， 选择 单击Unlock 维护 保护 选项卡和保护选项卡。条件清除，锁取。

对于施加到工作卡上的锁，条件和屏幕是相同的。

强制交换机工作/保护

启动“强制交换”会强制所有流量进入工作卡或保护卡，具体取决于选择的交换机类型。在“强制交换机保护”中，所有流量都切换到保护卡和光纤。如果在强制交换机就位时保护端发生故障，流量会切换到工作卡和光纤。一旦保护端故障得到修复，流量就会切换回保护端。

要保护的强制交换机 能够 如果保护卡或光纤有信号故障情况，则失败。在这种情况下，信号故障会覆盖强制交换机，并且流量仍在工作端。但是，如果保护端存在信号衰减情况，则强制开关保护成功。

强制交换机始终会覆盖手动交换机。锁定始终会覆盖强制开关和手动开关。

的 C 清除 命令删除强制交换机。在非可恢复交换中，流量将无限期地保留在保护端口上，直到发出另一个交换机请求。在反向交换中，流量在交换机请求被清除后立即返回到工作端口。（等待恢复计时器仅由自治或物理交换机条件激活，而不是由软件交换机激活。）

结果类似于发出“强制切换到工作”。

要在版本2.x中启动强制切换以保护，请从“维护”选项卡和保护选项卡中，从“操作”字段中选择“强制切换以保护”，然后 选择 单击 Apply。系统将显示确认对话框，通知您交换机可能未发生，并在执行影响维护的服务之前验证交换机是否存在。 选择 单击Yes启动交换机； 选择 单击否将取消交换机请求。

强制切换到保护会在保护组的指定工作成员上产生轻微警报，如下所示。

要删除“强制开关”，请转至“维护”选项卡和“保护”选项卡，并在“操作”字段中， 选择 单击清除。关联的警报清除，强制交换机被删除。

要在版本3.x中启动强制交换机以进行保护， 选择 单击“维护”选项卡和“保护”选项。您可以通过突出显示工作卡和 选择 单击Force。系统将显示确认对话框，通知您交换机可能未发生，并在执行影响维护的服务之前验证交换机是否存在。 选择 单击Yes启动交换机； 选择 单击否将取消交换机请求。

“强制切换以保护”(Force Switch to Protect)会针对保护组的指定工作成员产生条件，而不是警报，如下所示。

要删除“强制开关”，请转到“维护”选项卡和“保护”选项卡， 选择 单击清除。关联条件将清除，并删除强制交换机。

手动切换到工作/保护

启动“手动交换机”会将所有流量切换到工作卡或保护卡，具体取决于选择的交换机类型。在“手动切换以保护”中，所有流量都切换到保护卡和光纤。如果在手动交换机就位时保护端发生故障，流量会切换到工作卡和光纤。一旦保护端故障得到修复，流量 能够 切换回保护端。

手动交换机以保护 能够 如果保护卡或光纤出现“Signal Datages”或“Signal Fail”情况，则失败。在这种情况下，Signal Dataged和Signal Fail都会覆盖Force Switch和流量 能够 还在工作。

注意：强制交换机始终覆盖手动交换机。锁定始终会覆盖强制开关和手动开关。

发出 C 清除 命令删除手动交换机。在非可逆交换中，流量 能够 在保护端无限期保留，或直到发出另一个交换机请求。在反向交换中，流量 能够 在清除交换机请求后立即返回工作端。（Wait-to-Restore计时器仅由自治或物理交换机条件激活，而不是由软件交换机激活。）

结果类似于发出手动切换到工作。

要在版本2.x中启动手动交换机以保护，请执行以下操作：

1. 从“维护”选项卡和“保护”选项卡 选择 单击Manual Switch to Protect from Operation字段。

2. 选择 单击 Apply。系统将显示确认对话框，通知您交换机可能未发生，并在执行影响维护的服务之前验证交换机是否存在。

3. 3. 选择 单击是启动交换机，或单击否取消交换机请求。

手动交换机会在保护组的指定工作成员上产生轻微警报，如下所示。

要删除手动交换机，请转至“维护”选项卡和“保护”选项卡，然后在“操作”字段中 选择 单击清除。关联警报 能够 清除并删除手动交换机。

要启动手动交换机以在版本3.x中保护， 选择 单击“维护”选项卡和“保护”选项。通过突出显示工作卡和 选择 单击Manual。系统将显示确认对话框，通知您交换机可能未发生，并在执行影响维护的服务之前验证交换机是否存在。选择Yes启动交换机； 选择 单击否将取消交换机请求。

“手动切换以保护”(Manual Switch to Protect)会针对保护组的指定工作成员产生条件，而不是警报，如下所示。

要删除手动交换机，请转至“维护”选项卡和“保护”选项卡， 选择 单击清除。关联的条件将清除，并删除手动交换机。

1:N 维护操作

1:N保护方案适用于DS1和DS3卡。1:N保护交换始终是可恢复的。当故障或任何工作卡上的交换机发生时，流量会切换到插槽3或插槽15中的保护卡。在故障修复或软件交换机释放之前，流量会保留在保护卡上。然后，流量将恢复到原始工作卡。

1:1保护是1:N的特殊情况。保护卡始终位于奇数插槽中。1:1保护组可调配为可恢复或不可恢复。在反向交换中，故障或软件交换机清除后，流量将恢复到指定的工作卡。在不可恢复交换中，流量将无限期地保留在保护卡上，或者直到下一次故障或软件交换机。

本节介绍1:1和1:N情况下维护功能的运行。

版本 2.x

在版本2.x中， 15454 Cisco ONS 15454支持以下维护功能，用于操作工作卡和保护卡：

- 力

- 手动

- 清除

您可以通过以下方式访问这些 选择 单击“维护”选项卡和“保护”选项卡。从“保护组”窗口中选择一个显示的保护组。在操作字段中，单击下拉箭头以显示选项。

强制交换机

启动强制交换机会将所有流量交换到指定的保护卡。如果在强制交换机就位时保护卡出现故障，流量会切换回工作卡。一旦清除了保护卡上的故障，流量就会切换回保护卡。

发出 C 清除 命令删除强制交换机。在1:N和1:1可逆情况中，流量 能够 在清除交换机请求后立即返回工作卡。（Wait-to-Restore计时器仅由自治或物理交换机条件激活，而不是由软件交换机激活。）

- 在1:1不可恢复的情况下，流量将无限期地保留在保护卡上，或者直到发生其他故障或交换机请求。

- 在1:1不可恢复的情况下，如果流量最初在保护卡上，强制交换机请求会将流量切换到工作卡，结果与上述类似。

注意：强制开关 能够 覆盖手动交换机。但是，这不是SONET APS保护，因此不应误认为是。

要在版本2.x中启动强制交换机以进行保护， 选择 单击“维护”选项卡和“保护”选项。

通过突出显示工作卡和 选择 单击Force。系统将显示确认对话框。 选择 单击Yes启动交换机； 选择 单击否将取消交换机请求。

强制切换到保护会在保护组的指定工作成员上产生轻微警报，如下所示。

要删除“强制开关”，请转至“维护”选项卡和“保护”选项卡，并在“操作”字段中， 选择 单击清除。关联的警报清除，强制交换机被删除。

手动交换机

启动手动交换机会将所有流量切换到指定的保护卡。如果在手动交换机就位时保护卡出现故障，流量会切换回工作卡。一旦保护卡上的故障得到修复，流量就会切换回保护卡。

发出 C 清除 命令删除手动交换机。在1:N情况和1:1可恢复情况中，流量在交换机请求被清除后立即返回到工作卡。（等待恢复计时器仅由自治或物理交换机条件激活，而不是由软件交换机激活。）

- 在1:1不可恢复的情况下，流量将无限期地保留在保护卡上，或者直到发生其他故障或交换机请求。

- 在1:1不可恢复的情况下，如果流量最初在保护卡上，手动交换请求会将流量切换到工作卡，其条件与上述类似。

注意：强制交换机会覆盖手动交换机。但是，这不是SONET APS保护，因此不应误认为是。

要启动手动交换机以在版本2.x中进行保护，请转至“维护”选项卡和“保护”选项卡。 选择 从“操作”字段中单击“手动”， 选择 单击 Apply。系统将显示确认对话框。 选择 单击Yes启动交换机； 选择 单击否将取消交换机请求。

手动交换机会在保护组的指定工作成员上产生轻微警报，如下所示。

要删除手动交换机，请转至“维护”选项卡和“保护”选项卡。在操作字段中， 选择 单击清除。关联的警报清除，强制交换机被删除。

版本 3.x

在版本3.x中，SONET APS术语已删除。的 15454 Cisco ONS 15454支持以下维护功能，用于操作工作卡和保护卡：

- 交换机

- 锁定

- 锁定

- 解锁

- 清除

显示方式 选择 单击“维护”选项卡和“保护”选项卡。从“保护组”窗口中选择一个显示的保护组。选项 能够 根据保护组的哪个成员突出显示的更改。

交换机

的 S 交换机 命令将工作卡发出的所有流量切换到保护卡。要启动要保护的交换机，请突出显示工作卡， 选择 单击Switch。系统将显示确认对话框。 选择 单击Yes启动交换机； 选择 单击否将取消交换机请求。

“要保护的交换机”会针对保护组的指定工作成员产生条件，而不是警报，如下所示。

要删除交换机，请转至“维护”选项卡和“保护”选项卡。在操作字段中， 选择 单击清除。关联条件将清除，交换机将被删除。

锁定/锁定

通过对工作卡或保护卡施加锁定或锁定，可以禁止1:N或1:1保护组中的保护切换。当流量在工作卡上时，将锁应用于防止流量从工作卡切换到保护卡。要对保护卡执行维护，必须对保护组的每个工作成员施加锁以防止交换。

如果工作卡在锁定处于活动状态时发生故障，流量 能够 掉。

要启动锁定， 选择 单击“Maintenance（维护）”选项卡和“Protection（保护）”选项卡，并突出显示工作卡。 选择 单击Lock On。系统将显示确认对话框。 正在选择 单击Yes启动锁定； 选择 单击否将取消对请求的锁定。

LOCK ON会针对保护组的指定工作成员产生条件，而不是警报，如下所示。

要解除锁定，请转至“维护”选项卡和“保护”选项卡，并在“操作”字段 选择 单击Unlock。关联的条件已清除，锁定已移除。

当流量在工作卡上时，应用锁可防止流量从保护卡切换到工作卡。要对工作卡执行维护，必须在流量切换到保护卡后将锁定锁定到工作卡。

如果锁定处于活动状态时保护卡发生故障，流量将丢弃。

要启动锁定， 选择 单击“Maintenance（维护）”选项卡和“Protection（保护）”选项卡，并突出显示工作卡。 选择 单击Lock Out。确认对话框 能够 的子菜单。 选择 单击是 能够 开锁； 选择 单击否 能够 取消锁定请求。

LOCK OUT会针对保护组的指定工作成员产生条件，而不是警报，如下所示。

要移除锁定，请转至“维护”选项卡和“保护”选项卡，并在“操作”字段中 选择 单击Unlock。关联条件 能够 清除并锁上 将 的子菜单。

附加1:N操作

1:N保护方案允许1个保护卡（位于插槽3或15中）作为最多5个工作卡的保护。在以下示例中，卡1、2、4、5和6上的流量工作正常。

如果工作卡#1故障或在其上发起交换机请求，则来自工作卡#1的流量会切换到插槽3中的保护卡。

如果工作卡#2发生故障，则工作卡上的流量#2降。来自工作卡#1的流量现在驻留在插槽3中的保护卡上。

如果工作卡#1固定或该卡上的交换请求被删除，则流量会切换回工作卡#1。然后，来自工作卡#2的流量会切换到插槽3中的保护卡，恢复该流量。

当工作卡#2固定或交换请求移除时，流量会切换回工作卡#2，使插槽3中的保护卡再次可用。

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems