目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景

规则

更换警报接口面板

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何更改Cisco ONS 15454机架上的警报接口面板(AIP)板。

注意：终止于E系列卡的多卡（缝合）调配以太网电路不会修复，需要删除并创建这些特定电路。这适用于从2.2.0到4.6（编辑此过程时）的所有软件版本。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

背景

AIP存储15454节点的MAC地址。此地址用作所有电路的参考。如果更改AIP，则意味着更改该节点的MAC地址，并且必须在电路列表数据库中更新此新地址。

AIP板位于下底板盖下，如下所示：

执行此步骤之前：

- 请务必在维护窗口期间执行此过程，因为它可能影响服务。

- 确保您有数据库备份，并且电路列表已保存在计算机上。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

更换警报接口面板

请完成以下步骤：

1. 获取有关节点的旧MAC地址（此地址可能为零）。

注意：MAC地址显示在节点级调配> 网络选项卡上。

2. 更改该节点上的AIP卡。

ONS 15454背板的下部由清洁塑料保护器覆盖，该保护器由五颗6-32 x 1/2英寸螺钉固定到位。请完成以下步骤以删除此项：

1. 从AIP上卸下透明塑料盖。

2. 拧松将AIP固定到位的两个螺钉。

3. 握住每侧的面板。

4. 轻轻从背板上卸下面板。

5. 拔下风扇托架组件电源线。

6. 将风扇托架组件电源线连接到新AIP。

7. 使用Deutsche Industrie-Norm(DIN)连接器将面板插入背板，将新AIP放在背板上。

8. 更换将窗格固定到背板的螺钉。

3. 一次重置一个计时卡、通信卡和增强型控制卡(TCC+)。

注意：等待，直到第一个TCC+卡完全恢复服务，无警报，然后重置第二个TCC+卡。

4. 退出并重新启动思科传输控制器(CTC)。

5. 等到电路发现完成，除需要修复的电路外，所有电路都处于“活动”状态。

注意：如果您未完成所有这些步骤，则修复不会成功。

6. 修复电路。在“CTC”(CTC)菜单中，选择“工具”(Tools)>“修复电路”(Repair Circuits)。此窗口显示：

7. 单击 Next。

选择已更换AIP卡的节点。

8. 输入新AIP板的旧MAC地址（从步骤1开始）和新MAC地址(您可以在节点视图中看到它，Provisioning > Network)。

示例如下：

9. 单击 Next。

此窗口显示：

10. 单击Finish完成该过程。

验证

检查电路列表以检验结果。所有项目都应处于“活动”状态。

注意：在您检查此项之前，可能需要等待一段时间。这取决于网络中有多少个节点。

故障排除

如果此流程期间有任何问题，请联系思科技术支持中心(TAC)以获得进一步帮助。

相关信息

- 光技术支持页面

- 技术支持和文档 - Cisco Systems