目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

端口级别指示器的说明

CTC 链路状态版本 2.2.x 的说明

CTC链路状态版本3.x和版本4.x的说明

相关信息

简介

本文档介绍如何解释Cisco ONS 15454上以太网卡上的链路指示灯状态。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 15454-E100T-G

- 15454-E1000-2-G

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

以太网卡包括：

- E100T

- E1000-2

- E100T-G

- E1000-2-G

E100T和E1000-2卡已停用，但已包括在此，因为在2007年3月28日之前，它们将继续受支持。这些卡已更换为等效的主板。E100T-G是已停产的E100T-12的功能等价物，E1000-2-G是已停产的E1000-2的功能等价物。请参阅E100T和E1000 — 寿命终止公告有关详细信息，请为Cisco ONS 15454配置2张卡。

15454使用E100T和E100T-G卡(10 Mbps)以太网和快速以太网(100 Mbps)，使用E1000-2和E1000-2-G卡(1000 Mbps)千兆以太网。 E100T和E100T-G使网络运营商能够提供多个10/100 Mbps，而E1000-2和E1000-2-G使网络运营商能够为高容量客户局域网互连提供多个1000 Mbps接入点。

端口级别指示器的说明

每个端口都有一个LED，可以变为琥珀色（黄色 — 橙色）或绿色。下表显示与特定以太网端口关联的所有可能LED状态的含义：

LED状态

描述

琥珀色

发送和接收。

琥珀色闪烁

按流量比例闪烁。

绿色闪烁

仅发送或仅接收。

固体绿

空闲和链路完整性良好。

关闭

非活动连接或单向流量。

注：有关本文档中使用的任何命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

CTC 链路状态版本 2.2.x 的说明

要验证思科传输控制器(CTC)中的以太网链路状态，请在“卡视图”下选择“性能”>“统计”。

图1 - EPOS 100线卡的链路状态

图2 - EPOS 1000线卡的链路状态

CTC链路状态版本3.x和版本4.x的说明

图3 - EPOS 100线卡的链路状态

图4 - EPOS 1000线卡的链路状态

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems