目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

步骤

示例输出

相关信息

简介

本文档介绍如何检索网络元素(NE)的IP地址。 为此，您必须使用串行电缆，并连接到计时通信和控制(TCC)卡或交叉连接、计时和控制(XTC)卡的RS232工艺接口和笔记本电脑。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15327

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

步骤

请完成以下步骤：

1. 将串行电缆连接到活动TCC或XTC的RS232工艺接口。

2. 启动超级终端。要执行此操作，请在桌面上选择Start > Programs > Accessories > Communications > Hyperterminal。

3. 设置Hyperterminal以及这些详细信息(根据Cisco ONS 15454和Cisco ONS 15327文档中的说明):

- 终端仿真= vt100

- Bits Per Second（每秒位数）= 9600

- Parity（奇偶校验）= None（无）

- Stop Bits（停止位）= 1

- 流量控制 = 无

- 按 Enter。出现尖括号提示(>)。

4. 如果键入以下内容时未显示任何内容：在Hyperterminal窗口中，从桌面选择File> Properties> Settings> ASCII Setup。

选中ASCII发送下的Echo Typed Characters Locally复选框。

如果键入的每个字符显示两次，请删除复选标记。

示例输出

以下是在Cisco ONS 15327上执行此过程的输出示例：

> ACT-USER::CISCO15:123;

!--- This is the login command. Use your actual user name and password.

15327 1970-01-01 16:46:38 M 123 COMPLD ;

15327 1970-01-01 16:46:38 A 1.1 REPT EVT SESSION "15327:NO,"

/* User CISCO15 logged in from Serial Port */

> RTRV-NE-GEN:::123;

!--- This retrieves general attributes of the NE.

15327 1970-01-01 16:50:00 M 123 COMPLD "IPADDR=192.1.0.2,

IPMASK=255.255.255.0,DEFRTR=10.1.1.1,IIOPPORT=57790,NAME="1 5327",

SWVER=4.00.00,LOAD=04.00-003C-08.05,PROTSWVER=3.40.00,PROTLOAD=03.40-002I-

07.02,DEFDESC=\"Factory Defaults\",PLATFORM=15327SONET"

>ED-NE-GEN:::123:::NAME=BELLAGIO-91,IPADDR=10.89.238.91,

IPMASK=255.255.255.0,DE FRTR=10.89.238.1;

!--- This edits the attributes.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:08:23 M 123 COMPLD ;

> CANC-USER::CISCO15:123;

!--- This logs you out.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:09:36 M 123 COMPLD ; >

相关信息

- 光技术支持页面

- 技术支持和文档 - Cisco Systems