目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

ONS 15454上的TCP/UDP端口

HTTP

CORBA

从CTM客户端域资源管理器启动的CTC

TCC(NE)上的软件下载/备份/恢复端口

FTP

TELNET

SNMP

TL1

DHCP

NTP/SNTP

相关信息

简介

Cisco ONS 15454节点使用TCP/IP与各种设备(如思科传输控制器(CTC)和思科传输管理器(CTM))通信。 本文档总结了TCP/UDP的端口号使用情况，以创建正确的过滤。

注意：  本文档中的信息可能会在未来的软件和硬件版本中发生变化。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ONS 15454.

- TCP/IP简介。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ONS 15454.

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

ONS 15454上的TCP/UDP端口

计时、通信和控制(TCC)或TCC2或TCC+卡可促进TCP/IP连接。此列表中的设备类型与ONS 15454节点通信：

- CTC工作站

- CTM服务器/客户端

- TL1设备

- DHCP 服务器

- SNMP 管理站

- NTP/SNTP服务器

端口根据服务类型和当前可用信息进行分组。为TCP和UDP的会话的两端列出端口号。如果未指定UDP，则隐含TCP。

当客户端端口号是随机数时，它显示为any。如果端口号固定，则ONS 15454上的端口号显示为NE：端口号。如果未指定客户端设备，则显示为ANY。

部署TCP/IP过滤时，必须首先评估实验中的过滤器，以确定所有必需的服务是否仍然可用。

HTTP

此端口用于超文本传输协议(HTTP)访问。

CTC:any

NE:80

CORBA

在接下来的几节中，*表示可以配置的固定端口号。**表示10240到12288范围内的代理端口。

CORBA命令连接

此端口用于通用对象请求代理架构(CORBA)命令连接。默认值为57790。您可以将此端口配置为标准IANA IIOP端口(683)或用户定义的常量。

CTC:any

NE:<ne-port>*

CORBA事件/警报连接

此端口用于CORBA事件和警报连接。虽然默认情况下动态分配此端口，但您可以配置此端口。

NE:any

CTC:<ctc-port>*

代理设置/控制

此端口允许您设置和控制代理。

CTC:any

NE:1080

代理目标的HTTP和CORBA

此端口用于代理目标的HTTP和CORBA。

CTC:any

NE:<proxy-port>**

来自代理目标的CORBA事件/警报连接

此端口用于从代理目标进行CORBA事件和警报连接。

NE:<proxy-port>**

CTC:<ctc-port>*

CTM服务器上的CORBA侦听器端口（回调）

此端口是动态的（根据当前功能），但您可以使此端口为静态。要在CTM Server 3.0上使用固定CORBA侦听器端口，请完成以下步骤：

1. 安装CTM服务器3.0。

2. 以root用户身份登录到安装了CTM Server的Solaris计算机。

3. 将目录更改为/opt/CiscoTransportManagerServer/bin。

4. 编辑jne454.sh文件，在行“Xbootclasspath”之前添加此用户属性：Dong.orb.iioplistenerport=<端口号>，例如-Dong.orb.iioplistenerport=5555。

注意：在修改原始jne454.sh文件之前保存它。错误修改的jne454.sh文件将使NE在CTM中不可用。

5. 启动CTM服务器。

从CTM客户端域资源管理器启动的CTC

CTC:any

NE:port IIOP

NE:any

CTC:port IIOP

CTC:any

NE:80

您可以将CTC.INI(Windows)或.ctcrc(Unix)中的任一端口配置为：

- 动态（默认）。

- 标准IANA IIOP端口(683)。

- 用户定义的常量。

TCC(NE)上的软件下载/备份/恢复端口

CTC/CTM:any

NE:9999

软件激活和恢复诊断：

NE:any

CTC/CTM: 9500

注意：此端口在CTM 3.0及更高版本中为动态（9500至9550）。

FTP

控制

ANY:any

NE:21

数据

ANY:any

NE:20

在版本3.3及更高版本中，HTTP（TCP端口80）处理文件传输。

TELNET

ANY:any

NE:23

SNMP

SNMP UDP端口

ANY: 161

NE: 162

TL1

旧

ANY:any

NE:2361

原始

ANY:any

NE:3082

TELNET

ANY:any

NE:3083

DHCP

UDP 端口

ANY:any

NE:67/68

NTP/SNTP

UDP 端口

NE:any

ANY:123

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems