目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

BLSR到UPSR的转换

相关信息

简介

本文档介绍如何在Cisco ONS 15454环境中通过思科传输控制器(CTC)从双向线路交换环(BLSR)转换为单向路径交换环(UPSR)。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ONS 15454

- CTC

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ONS 15454版本4.1.0及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

BLSR到UPSR的转换

本文档使用包含四个节点（节点1、节点2、节点3和节点4）的实验设置。 使用以下说明将BLSR转换为UPSR。

图1 -拓扑

1. 验证SONET数据通信通道(SDCC)是否适用于所有节点。检查CTC上的网络视图（图2）或警报(图3)，确保任何光纤跨度设施都没有LOS。

图2 - CTC上的网络视图

图3 — 报警

2. 在节点1上执行数据库备份。完成以下步骤：

1. 双击节点1。系统将显示节点1的节点视图。

2. 单击“维护”>“数据库”选项卡。

图4 — 备份

3. 单击Backup。系统将显示Save对话框。

图5 — 节省

4. 将数据库保存到工作站的硬盘或网络存储上。使用具有.db文件扩展名的适当文件名(例如database.db)。

5. Click Save.

6. 在确认对话框中单击确定。

图6 — 备份数据库 — 确认对话框

3. 在节点2、3和4上重复步骤2。

4. 导出电路列表。请完成以下步骤：

1. 双击节点1。系统将显示节点1的节点视图。

2. 单击Export。

图7 — 导出

3. 在“导出”(Export)对话框中选择数据格式(请参见图8)。

- AS HTML — 这将数据另存为简单的HTML表文件，不带图形。您必须使用Netscape Navigator、Microsoft Internet Explorer等应用程序或可以打开HTML文件的其他应用程序查看或编辑文件。

- AS CSV — 将CTC表另存为逗号分隔值(CSV)。

- As TSV — 这会将CTC表另存为制表符分隔值(TSV)。

图8 - “Export（导出）”对话框

4. 单击 OK 按钮。

5. 在“保存”对话框的“文件名”字段中键入名称。使用以下格式之一：

- [filename].html — 用于HTML文件

- [filename].csv — 用于CSV文件

- [filename].tsv — 用于TSV文件

6. 导航到要存储文件的目录。

7. 单击 OK 按钮。

5. 在节点2、3和4上重复步骤4。

6. 验证Maintenance选项卡，确保没有环状开关操作正在进行。检查警报并清除针对所有光纤SPAN卡声明的所有警报。您必须清除环配置中所有节点上的所有计时同步和SDCC通信警报，然后才能继续下一步。

7. 单击Provisioning > BLSR选项卡，选择振铃并单击Delete。

图9 — 删除BLSR

8. 在“确认环删除”对话框中单击是。

图10 — 确认删除环

转换后，电路列表中的电路仍然工作，但没有光纤或跨度保护。所有电路都使用原始工作路径。如果需要保护，请删除每条电路。然后创建具有跨度保护的每条电路。这包括处于ACTIVE状态的电路。

图11 — 无光纤或跨度保护的工作电路

注意：软件和硬件更改都会影响流量。环转换后，除转换后创建的电路外，不提供跨度或光纤路径保护。在维护窗口期间执行工作，以尽量减少影响。

如果需要退出BLSR到UPSR的转换，请完成以下步骤：

1. 直接通过CTC访问节点1。

2. 在节点视图中，单击“维护”>“数据库”选项卡。

3. 单击还原。

4. 找到驻留在工作站硬盘或网络存储上的数据库文件。

5. 单击以突出显示数据库文件。

图12 — 查找备份数据库文件

6. 单击 Open（打开）。系统将显示“数据库信息”对话框。

图13 — 恢复数据库

7. 单击 Yes。

8. 系统将显示Restore Database框，并指示还原过程正在进行。

图14 — 正在恢复数据库

9. 恢复过程完成后，将显示Connection Lost框。

图15 — 数据库恢复已完成

10. Click OK.

11. 对节点2、3和4重复步骤1到10。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems