目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

5类电缆布线标准

以太网引脚布局

思科ONS 15454上的以太网端口

背板上的布线

带T568B色码的布线示例

排除布线故障

摘要

案例研究

相关信息

简介

您可以通过以太网和数据通信通道(DCC)端口管理Cisco ONS 15454节点。通过各种选项，您可以建立连接。本文档介绍各种以太网端口之间的相互关系，并提供布线说明。本文档还包含一个案例研究，以演示连接示例。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ONS 15454

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ONS 15454

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

5类电缆布线标准

目前，5类非屏蔽双绞线铜对使用了三种布线标准(详细信息见表1):

- EIA/TIA 568A

- EIA/TIA 568B或AT&T 258A

- USOC（通用服务订单代码）

所有三种布线规范使用相同的八种电缆颜色，但其布线（或电缆到引脚的映射）不同。EIA/TIA 568B（简称T568B）是当今最常见的布线。

RJ-45（其中RJ代表已注册的插孔）是常用的连接器。USOC定义RJ-45，以前称为RJ-61X。

以太网10BaseT和100BaseT仅使用四根电线。

表1 — 以太网5类UTP电缆引脚

Pin #

EIA/TIA 568A

AT&T 258A或EIA/TIA 568B

USOC

以太网10BASE-T 100BASE-T

1

白色/绿色

白色/橙色

棕色或棕色/白色

X

2

绿色/白色或绿色

橙色/白色或橙色

白色/绿色

X

3

白色/橙色

白色/绿色

白色/橙色

X

4

蓝色/白色或蓝色

蓝色/白色或蓝色

蓝色或蓝色/白色

未使用

5

白色/蓝色

白色/蓝色

白色/蓝色

未使用

6

橙色/白色或橙色

绿色/白色或绿色

橙色或橙色/白色

X

7

白色/棕色

白色/棕色

绿色或绿色/白色

未使用

8

棕色/白色或棕色

棕色/白色或棕色

白色/棕色

未使用

以太网引脚布局

以太网使用差分信号来减少射频干扰(RFI)。 发送的信号在两条单独的线路上发送，一条作为正(+)，另一条作为负(-)。 接收机利用两个信号之间的差来导出实际信号，因此消除了由RFI引起的噪声。为了确保两个信号具有相同的噪声级别，必须将相反的信号扭在一起。

每个引脚的信号类型取决于其所连接的设备类型。以太网设备有两种类型：

- 数据终端设备(DTE) — 用户设备，例如路由器或PC。

- 数据通信设备(DCE) — 即网络设备，例如集线器、中继器或交换机。

表2列出信号引脚布局。

您需要使用交叉电缆来连接两台类似设备（DCE到DCE或DTE到DTE）。 您需要直通电缆来连接不同设备（DTE和DCE或相反）。 必须匹配传输引脚以接收引脚。此外，还必须匹配极性，即正到正，负到负，因为如果极性不匹配，某些设备无法正常工作。如果LED未亮起，则表明布线不成功。

表2 — 以太网引脚布局

Pin #

DTE

DCE

1

Transmit+

接收+

2

传输 —

接收 —

3

接收+

Transmit+

4

接收 —

传输 —

注意：表2仅包含可用引脚。

思科ONS 15454上的以太网端口

ONS 15454机箱包含三个以太网端口：

- 活动TCC上的一个以太网端口。TCC此处表示各代卡，即TCC、TCC+和TCC2。

- 备用TCC上的一个以太网端口。

- 背板上有8个绕线引脚。只有前四个引脚用于LAN连接。

所有端口都以10 Mbps的半双工速率固定。

Cisco ONS 15454上的所有以太网端口都作为DCE连线。因此，如果外部设备是DCE，则需要交叉电缆。如果外部设备是DTE，则需要直通电缆。

三个以太网端口（每个TCC上一个，背板上一个）在内部连接到两个中继器(见图1)。 在每个TCC上，一个中继器将所有以太网端口连接在一起。两个中继器直接通过背板上的引脚连接。

图1 - ONS 15454上的以太网端口布线

如果任意两个端口或全部三个端口连接到同一（外部）集线器或中继器，则会形成中继器环路。必须始终避免中继器环路。

警告：中继器环路可能导致流量风暴。集线器或环路中的中继器上的所有端口都可能失去连接。

图2表示两个TCC端口连接到同一集线器的场景。在两个TCC以太网端口和集线器之间形成中继器环路。流量循环，直到所有端口饱和。将背板以太网端口和任何TCC端口连接到同一集线器时，也会出现同样的问题。

图2 — 中继器环路的示例

您可以将多个端口连接到交换机，而不会形成环路，因为生成树协议(STP)只允许一个端口处于转发状态。但是，在每次STP收敛期间，您都会遇到暂时的连接中断（大约30秒）。

背板上的布线

Cisco ONS 15454 ANSI系统的背板包含八个LAN引脚，标记为A1到A4和B1到B4。您只能使用A1、A2、B1和B2（连接到LAN1），但不能使用其他4个引脚（连接到LAN2）。

表3和表4列出了ANSI和SDH系统的RJ-45引脚关联。

表3 — 背板上ONS 15454 ANSI的LAN引脚分配

引脚字段

背板引脚

RJ-45 引脚

连接到DCE的LAN 1

B2

1

A2

2

B1

3

A1

6

连接到DTE的LAN 1

B1

1

A1

2

B2

3

A2

6

表4 - MIC-C/T/P上15454 SDH的LAN引脚分配

引脚字段

RJ-45 引脚

RJ-45 引脚

功能

连接到DCE的LAN 1

1

3

PNMSRX+，白色/绿色

2

6

PNMSRX-，绿色

3

1

PNMSTX+白色/橙色

6

2

PNMSTX — 橙色

连接到DTE的LAN 1

1

1

PNMSRX+，白色/绿色

2

2

PNMSRX-，绿色

3

3

PNMSTX+白色/橙色

6

6

PNMSTX — 橙色

带T568B色码的布线示例

表5提供了T568B标准常见布线颜色代码的示例。

表5 - T568B颜色代码示例

Pin #

DCE信号

AT&T 258A或EIA/TIA 568B

1

接收+

白色/橙色

2

接收1

橙色

3

Transmit+

白色/绿色

6

传输 —

绿色

注意：本示例仅包括可用引脚。

最常见的配置是将背板以太网引脚连接到DCE设备，例如LAN交换机或集线器。在这种情况下，表6中列出的颜色代码适用：

表6 -15454 ANSI上DCE的布线示例

背板LAN引脚编号

A

B

1

绿色

白色/绿色

2

橙色

白色/橙色

排除布线故障

如果LAN交换机/集线器或路由器/PC上端口的LED亮起，且ONS上未报告特定情况，则布线成功。如果引脚1和引脚2之间的布线发生翻转，LED不会亮起。如果A和B之间的布线发生翻转，LED可以亮起，但CTC中和ONS上的LED面板中也可以根据控制器卡的类型报告情况。此条件称为“LAN连接极性反向检测(COND-LAN-POL-REV)”。表7列出了对软件版本4.x的三种类型控制器卡中此功能的支持。

表7 — 不同控制器卡的LAN极性检测

控制器卡

检测LAN极性

即使极性反转，以太网仍能正常工作

TCC+或TCC

Yes

Yes

TCC2

无

无

摘要

Cisco ONS 15454节点有三个以太网端口；一个在活动TCC上，一个在备用TCC上，一个在背板上。这些端口通过中继器在内部布线。当您将两个或全部三个端口连接到集线器或中继器时，中继器会形成，并可能导致连接中断。

如果集线器或中继器是上行链路设备，则必须仅将三个端口之一连接到它。对于软件版本2.0.1及更高版本，使用三个端口中的一个端口基本上没有区别。但是，当您使用背板端口时，一个优点是更换TCC时，您无需更改电缆。

如果需要两个或多个同时连接，请使用支持STP的交换机。STP仅将一个端口置于转发状态，而将其余端口置于阻塞状态。思科建议您在生产中部署交换机之前先在实验室中测试交换机。使用STP时，请注意收敛中断。有关此选项的更多详细信息，请参阅案例研究部分。

三个以太网端口中的每个端口都作为DCE布线。因此，您必须确保布线基于要连接的设备。思科建议使用5类UTP电缆。除以太网端口外，您还可以通过SONET DCC端口管理ONS 15454节点，并且配置正确（此处不讨论，因为这不在本文档的讨论范围之内）。

案例研究

本案例研究显示如何将15454节点连接到支持生成树协议(STP)的第2层交换机。 如本文档前面所述，两个TCC端口和背板端口形成重复的以太网网段。当将三个端口中的任意两个端口连接到集线器时，广播风暴和冲突会使所有网段饱和。因此，您必须始终避免这种连接。如果需要两个同时连接，请使用支持STP的交换机。本案例研究演示了设置。

图3表示通过两个以太网端口连接到Catalyst 6509交换机的Cisco ONS 15454节点(GNE1):

- 一个以太网端口通过背板端口连接。

- 另一个以太网端口通过备用或主用TCC上的前面以太网端口连接。

路由器也连接到交换机。Catalyst交换机上的所有三个以太网端口都位于同一VLAN中。

图3 — 连接到交换机的两个以太网端口

当连接到GNE1的两个端口时，每个端口都会经历STP的各个阶段。其中一个端口将经历“未连接”、“侦听”、“学习”和“转发”阶段，而另一个端口将经历“未连接”、“侦听”和“阻塞”阶段。实际上，只有一个端口处于转发状态。这可消除集线器环境中出现的饱和问题。如果断开转发端口，则另一个端口将经历阻塞、侦听、学习和转发阶段。

在每个STP收敛期间，大约有30秒的时间段没有流量传输。换句话说，在此期间没有与节点的连接。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems