目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

初始ML系列卡配置

通过控制台端口创建初始ML系列卡配置

通过CTC创建初始ML系列卡配置

Telnet会话

相关信息

简介

本文档介绍如何在Cisco ONS 15454上建立到多层(ML)系列卡的Telnet连接。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15454 ML-Series以太网卡

- Cisco IOS®软件

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行Cisco ONS版本4.6.0的Cisco ONS 15454

- 运行Cisco IOS软件版本12.1(19)EO1的ML（作为ONS 4.6.0版本的一部分捆绑）。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

图1显示了安装了ML系列卡的ONS 15454的节点视图。在此节点中，安装了4个ML系列卡，其中2个是ML 1000卡，2个是ML 100T卡。

图1 — 已安装ML卡的ONS 15454的节点视图

初始ML系列卡配置

在建立到ML系列卡的Telnet会话之前，必须设置ML系列卡的最低配置。实现这一点有两种方法。

- 方法1 — 通过控制台端口

- 方法2 — 通过思科传输控制器(CTC)

通过控制台端口创建初始ML系列卡配置

要通过控制台端口配置ML系列卡，请完成以下步骤：

1. 获取控制台电缆。

2. 将电缆的RJ-11端连接到ML系列卡的控制台端口。

3. 将电缆(DB-9)的另一端连接到PC的串行端口。

4. 配置终端仿真器（如超级终端）以通过COM端口工作。

5. 配置终端仿真器的日期速率和字符格式以匹配以下设置：

- 9600 波特

- 8 个数据位

- 1 个停止位

- 无奇偶校验

6. 在PC上单击Enter多次，直到默认路由器提示符出现在用户模式下。

7. 键入enable以进入启用模式。

8. 键入configure terminal以进入全局配置模式。

9. 在全局配置模式下创建主机名。

hostname <host name>

10. 在您仍处于全局配置模式时创建使能加密口令。

enable secret <password>

11. 进入线路配置模式并创建虚拟终端密码。此密码用于Telnet。

line vty 0 4

password <password>

通过CTC创建初始ML系列卡配置

要使用思科传输控制器(CTC)创建ML卡的初始配置，请完成以下步骤：

1. 将初始配置文件加载到计时通信和控制2卡(TCC2)。

请完成以下步骤：

1. 为ML卡创建名为config-1的最低配置文件。

hostname <host name>

enable secret <password>

line vty 0 4

password <password>

end

2. 右键单击插槽4中的ML卡，然后从快捷菜单中选择IOS启动配置。看箭头A在表2。

图2 — 选择IOS启动配置选项

选择IOS启动配置选项时，会出现一个窗口。请参阅图 3。

3. 选择Local > TCC。

图3 — 选择Local > TCC

系统将显示“打开”对话框。

4. 导航至您在步骤1中创建的初始配置文件。请参见图4。

图4 — 初始配置文件

5. 单击 Open（打开）。

系统将提示您确认是否确定操作。请参阅图 5。

图5 — 提示确认要上传配置文件

6. 单击 Yes。

系统将显示Transfer Successful框。请参阅图 6。

图6 — 传输成功

2. 重置插槽4中的ML卡，以便将初始配置从TCC下载到ML卡。

Telnet会话

您可以通过以下不同方式建立Telnet连接：

- Telnet至IP地址，2000 +插槽编号。

- Telnet至预配置的管理端口。

- 在CTC中打开会话。

如果ONS 15454的IP地址为10.89.238.191，并且ML卡位于插槽5中，请完成以下步骤：

1. 选择Start > Run。

会出现“Run”对话框。

2. 在“运行”对话框的“打开”字段中键入cmd，然后单击“输入”。

出现DOS窗口。

3. 发出telnet 10.89.238.191 2005命令。请参阅图 7。

图7 — 发出Telnet命令

系统将显示密码提示。请参阅图 8。

图8 — 密码提示

4. 键入在初始配置时分配给虚拟终端的密码。

通过管理接口访问ML系列卡时，必须有直接连接，或者必须位于同一网络。如果已将ML系列卡的管理接口的IP地址配置为10.10.10.1，请发出telnet 10.10.10.1命令以设置Telnet会话。

要通过CTC访问ML系列卡，请在15454节点视图中右键单击ML系列卡，然后从快捷菜单中选择打开IOS连接。请参阅图 2 中的箭头 B。

或者，也可以使用工具栏中的打开IOS连接图标。在这种情况下，请完成以下步骤：

1. 单击“Open IOS Connection(打开IOS连接)”图标。请参阅图9中的箭头。

图9 - CTC工具栏图标

系统将显示“选择节点和插槽”窗口。请参阅图 10。

图10 — 选择节点和插槽

2. 从Select Node for IOS Session列表中选择所需的节点。

从“选择插槽”列表中选择所需的插槽。

3. Click OK.

系统将显示User Access Verification窗口。请参阅图 11。

图11 - ML系列卡IOS连接

4. 键入密码，然后单击Enter。

作为一种安全措施，Telnet使用的vty线路最初未完全配置。要获得Telnet访问，必须通过串行控制台连接配置vty线路或加载配置vty线路的启动配置文件。如果您未能执行此操作，Telnet会话将显示错误消息。请参阅图 12。

图12 — 未配置VTY线路时显示的错误消息

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems