目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

安全增强

向后兼容性

处理器配置规则

ONS 15454 SONET系统的软件和处理器升级路径

ONS 15454 SDH系统的软件和处理器升级路径

相关信息

简介

本文档比较计时、通信和控制卡版本Two Plus(TCC2P)和计时、通信和控制卡版本Two(TCC2)的扩展安全功能。

TCC2P是Cisco ONS 15454多服务调配平台(MSPP)的下一代系统处理器。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ONS 15454

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ONS 15454

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

安全增强

Cisco TCC2P提供了其他安全增强功能。增强功能使您能够配置：

- 前面板以太网接口(请参阅图1中的箭头B)。

- 后安装或前安装电气连接（后/FMEC）以太网接口。

可以将接口配置为重新生成器(请参阅图1中的箭头A)。 或者，您可以为后/FMEC以太网接口提供单独的IP和MAC地址，以用于分离的工艺和数据通信通道(DCC)访问。后部以太网接口是端接在ANSI机箱的绕线引脚和ETSI机箱的FMEC LAN端口上的LAN端口。

您可以为前和后/FMEC接口配置不同的行为：

- 安全模式（独立） — 在安全模式中，前端和后端/FMEC端口独立工作，因为存在两个不同的MAC和IP地址。此行为允许您选择前以太网端口和通常连接到WAN的后/FMEC以太网端口之间的接入级别。

- 中继器模式（标准操作） — 中继器模式使前端和后端/FMEC端口能够作为中继器，因为只有一个MAC和IP地址。前部以太网接口可以访问后部/FMEC接口。

以下是配置前和后/FMEC接口时可使用的不同端口状态的列表：

- 只能启用或禁用前接口。

- 只能启用或禁用后/FMEC接口。

- 可以启用或禁用前/后/FMEC以太网接口。

图1 - ONS 15454 TCC2 Plus卡

向后兼容性

TCC2P向后兼容ONS 15454版本4.0.0。TCC2P的功能与TCC2的功能相同。如果要支持高级安全功能，必须使用ONS 15454版本5或更高版本。

TCC2P可与TCC2互操作。同一网络可包含运行TCC2P的节点和运行TCC2的节点。同一节点也可与TCC2和TCC2P一起操作。

处理器配置规则

ONS 15454版本4.0.x及更高版本支持TCC2P。记住以下要点：

- TCC2P与ONS 15454版本4.0.x到4.7.x的TCC2功能集一起运行。

- TCC2P支持ONS 15454 5.0版及更高版本的高级功能集。

TCC2P兼容所有交叉连接卡、输入/输出卡和机架组件版本。对于处理器升级，请使用适当的过渡软件加载。

除非您需要其他功能，否则您无需将TCC2卡升级到TCC2P。

ONS 15454 SONET系统的软件和处理器升级路径

表1表示，在以下情况下，您可以直接升级到ONS 15454 5.0.x版，用于ONS 15454 SONET:

- 将R4.0.x或4.1.x与TCC+配合使用。

- 将R4.0.x、R4.1.x、R4.5.x、R4.6.x或R4.7.x与TCC2或TCC2P配合使用。

根据表1,以下是处理器升级路径：

- 您可以从TCC升级到TCC2或TCC2P。但是，在升级到ONS 15454版本4.0.x或4.1.x（TCC2或TCC2P）之前，必须先转换到ONS 15454版本2.2.2(TCC+)。

- 使用ONS 15454版本4.0.x或4.1.x时，可从TCC+升级到TCC2或TCC2P。

- 使用ONS 15454版本4.0.x、4.1.x、4.6.x、4.7.x或5.0.x时，可从TCC2升级到TCC2P。

表1 - ONS 15454 SONET的软件和处理器升级路径

TCC

TCC+

TCC2

TCC2P

R1.0.x

X

-

-

-

R2.0.x

X

-

-

-

R2.1.x

X

-

-

-

R2.2.x

X

X

-

-

R2.3.x

X

X

-

-

R3.0.x

-

X

-

-

R3.1.x

-

X

-

-

R3.2.x

-

X

-

-

R3.3.x

-

X

-

-

R3.4.x

-

X

-

-

R4.0.x

-

X

X

X

R4.1.x

-

X

X

X

R4.5.x

-

-

X

X

R4.6.x

-

-

X

X

R4.7.x

-

-

X

X

R5.0.x

-

-

X

X

ONS 15454 SDH系统的软件和处理器升级路径

表2表明，您可以从ONS 15454版本4.0.x、4.1.x、4.5.x、4.6.x或4.7.x（使用TCC2）直接升级到ONS 15454版本5.0.x(用于ONS 15454 SDH)。

根据表2,以下是处理器升级路径：

- 使用ONS 15454版本3.3.x或3.4.x时，可从TCC-I升级到TCC2或TCC2P。但是，在升级到ONS 15454版本4.0.x或更高版本（TCC2或TCC2P）之前，必须先转换到ONS 15454版本4.0.x(TCC2)。

- 使用ONS 15454版本4.0.x时，可从TCC-I升级到TCC2或TCC2P。

- 使用ONS 15454版本4.0.x、4.1.x、4.6.x和5.0.x时，可从TCC2升级到TCC2P。

表2 - ONS 15454 SDH的软件和处理器升级路径

TCC-I

TCC2

TCC2P

R3.3.x

X

-

-

R3.4.x

X

-

-

R4.0.x

X

X

X

R4.1.x

-

X

X

R4.5.x

-

X

X

R4.6.x

-

X

X

R4.7.x

-

X

X

R5.0.x

-

X

X

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems