目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

标准break键组合

如何排除故障

如何模拟break键顺序

相关信息

简介

本文档介绍操作系统的标准break键顺序组合以及如何解决任何问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

电子工业协会RS-232 逻辑电平使用 +3 到 +25 伏表示空号（逻辑 0），-3 到 -25 伏表示传号（逻辑 1）。中断信号是数据行处于空号的情况持续了指定时间，通常是 100 ms 到 ½ 秒。所有字符以起始位开始，以停止位结束（还有一两个奇偶校验位）。起始位和停止位的电平状态始终是相反的。所以，任何字符组合都不会与中断信号相似。在需要进行口令恢复时，可以使用中断信号访问 Cisco IOS® 设备上的 ROM Monitor。

标准break键组合

软件

Platform

操作系统

尝试以下组合

超级终端

与 IBM 机器兼容

Windows XP

Ctrl-Break

超级终端

与 IBM 机器兼容

Windows 2000

Ctrl-Break

超级终端

与 IBM 机器兼容

Windows 98

Ctrl-Break

超级终端（版本 595160）

与 IBM 机器兼容

Windows 95

Ctrl-F6-Break

科米特

Sun Workstation

UNIX

Ctrl-\l

Ctrl-\b

MicroPhone Pro

与 IBM 机器兼容

Windows 窗口版本

Ctrl-Break

Minicom

与 IBM 机器兼容

Linux

Ctrl-a f

ProComm Plus

与 IBM 机器兼容

DOS 或 Windows

Alt-b

SecureCRT

与 IBM 机器兼容

Windows 窗口版本

Ctrl-Break

泰利克斯

与 IBM 机器兼容

DOS

Ctrl-End

Telnet

不适用

不适用

Ctrl-]，然后键入 send brk

Cisco Telnet 远程连接工具

与 IBM 机器兼容

不适用

Ctrl-]

特拉泰姆

与 IBM 机器兼容

Windows 窗口版本

Alt-b

终端

与 IBM 机器兼容

Windows 窗口版本

中断

Ctrl-Break

提示

Sun Workstation

UNIX

Ctrl-]，然后 Break 或 Ctrl-c

~#

VT 100仿真

通用数据

不适用

F16

Windows NT

与 IBM 机器兼容

Windows 窗口版本

Break-F5

Shift-F5

Shift-6 Shift-4 Shift-b (^$B)

Z-TERMINAL

MAC

苹果

Command-b

不适用

接线盒

不适用

将针 2 (X-mit) 连接到 +V，持续半秒

Cisco 到辅助端口

不适用

Control-Shft-6，然后 b

与 IBM 机器兼容

不适用

Ctrl-Break

如何排除故障

- 口令恢复过程中遇到的问题会经常发生，因为您不确定所用（非 Cisco）软件对应的break键序列。有关表中未列出的软件以及其他信息，请参阅单个软件包的相关文档。

- 在路由器按顺序启动时，辅助(AUX)端口未被激活。所以，通过 AUX 端口发送中断是没有用的。您需要连接到控制台端口，并设置以下内容：

9600 波特率

无奇偶校验

8 个数据位

1 个停止位

无流控制

- Windows NT 某些版本中的超级终端软件无法发送正确的break键信号。有关详细信息以及超级终端软件的升级，请参阅Hilgraeve超级终端仿真程序。

- 在某些情况下，使用USB/串行转换器电缆时，中断序列可能会传输不正确。在这类情况下，请使用带有不同连接器端口（例如，PS/2）的键盘。

如何模拟break键顺序

如果终端仿真器不支持break键，或者有 Bug 导致终端仿真器无法发送正确的信号，则可以使用break键序列模拟。

注意:Windows NT下的超级终端过去曾有此行为。

完成以下步骤，模拟break键序列：

1. 连接到路由器，路由器终端设置如下：

1200 波特率

无奇偶校验

8 个数据位

1 个停止位

无流控制

屏幕上将不再有任何输出，这是正常现象。

2. 重新供电路由器（关闭再打开），按下空格键 10-15 秒，以生成类似于中断序列的信号。

3. 断开终端，然后以 9600 波特率重新连接。您将进入 ROM Monitor 模式。

如果所有这些方法都无法正确发送中断，请在不同的终端或 PC 平台上重新尝试。

相关信息

- 思科技术支持和下载