目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

验证

故障排除

故障排除命令

相关信息

简介

本文档提供一个描述使用网络地址转换 (NAT) 进行非对称数字用户线 (ADSL) 网桥配置的配置示例。 此配置已经过测试，适用于 Pacific Bell 的住宅 ADSL 服务，可用于替代 Pacific Bell 提供的 Alcatel ADSL 调制解调器。

要将以太网网段“路由”到互联网，并且“桥接”您的站点与 Pacific Bell，请使用 bridge irb 命令。

内部网络因为使用 NAT 对互联网（和 Pacific Bell）显示为单个主机，外界可以看到的单个主机为网桥虚拟接口 (BVI)。

请勿将以太网包含在网桥组中，因为您很可能不希望将您的内部流量桥接到公用网络。

此配置还将路由器用作内部网络的动态主机配置协议 (DHCP) 服务器。这会提供从 192.168.1.1 到 192.168.1.253 的专用地址，向 Pacific Bell 提供域名命名系统 (DNS) 服务器，并且为 Pacific Bell 提供其在默认网关处的地址。

先决条件

要求

尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- Cisco IOS® 软件版本 12.0(3)T

- Cisco 1417

- Pacific Bell 住宅 ADSL 服务

- 此配置已知适用于：

------------------ show version ------------------

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 1400 Software (C1400-NOSY-M), Version 12.0(5)T1,  RELEASE =

SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 17-Aug-99 10:29 by cmong

Image text-base: 0x02005000, data-base: 0x0277197C

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: 1400 Software (C1400-RBOOT-R), Version 12.0(3)T,  RELEASE SOFTWARE =

(fc1)

Router1417 uptime is 5 days, 11 hours, 15 minutes

System returned to ROM by power-on

System restarted at 11:05:59 UTC Thu Nov 25 1999

System image file is "flash:c1400-nosy-mz.120-5.T1"

cisco 1417 (68360) processor (revision D) with 13312K/3072K bytes of =

memory.

Processor board ID 14520795, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 ATM network interface(s)

System/IO memory with parity disabled

8192K bytes of DRAM onboard 8192K bytes of DRAM on SIMM

System running from RAM

7K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注意：使用命令查找工具(仅限注册客户)可获取有关本节中使用的命令的详细信息。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

本文档使用以下配置：

Cisco 1417

------------------ show running-config ------------------

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 21:13:19 UTC Tue Nov 30 1999

! NVRAM config last updated at 21:14:45 UTC Tue Nov 30 1999

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router1417

!

enable password 0 letmein

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip dhcp excluded-address 192.168.1.254

!

ip dhcp pool ippool1417

network 192.168.1.0 255.255.255.0

dns-server 206.13.28.12 206.13.31.12

default-router 192.168.1.254

!

bridge irb

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm vc-per-vp 64

no ATM ilmi-keepalive

pvc 8/35

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface BVI1

ip address <cust-router-ip> 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip Nat outside

!

ip default-gateway <pbi-router-ip>

ip Nat pool pbi <cust-router-ip> <cust-router-ip> prefix-length 24

ip Nat inside source list 10 pool pbi overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <pbi-router-ip> permanent

ip http server

!

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

password 0 letmein

login

!

end

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

- show interface ATM 0 - 如果线路发生故障，请检查布线。

- show ip nat translations - 以查看是否需要为每个内部客户端转换地址。

- debug atm events - 以查看调制解调器状态：

0x8 意味着此调制解调器等待中心局 (CO) 给出答复。 这很可能意味着您与 CO 之间连接不良。检查此连接并且确保使用的电缆正确。

0x10 意味着此调制解调器来自 CO，现在瞄准朝向。CO 已连接，且调制解调器尝试协商连接。如果在此状态下发生故障，则Cisco 1417的ADSL接口与CO之间可能存在不兼容。确保使用了正确的虚拟路径标识符/虚拟通道标识符(VPI/VCI)。

0x20 意味着激活已完成，并且链路运行正常。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

故障排除命令

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

注意：在使用debug命令之前，请参阅有关Debug命令的重要信息。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems