Contents

Introduction

开始使用前

Conventions

Prerequisites

Components Used

Configure

Network Diagram

配置

Verify

Troubleshoot

Related Information

Introduction

此配置示例显示Cisco 6400通用接入集中器(UAC)用节点路由处理器适配器。提供点到点和多点NRP配置示例。与点对点协议的两Cisco 827数字用户线(DSL)配置的路由器在异步传输模式(PPPoA) (aal5mux ppp)在Cisco 6400终止。

也提供Cisco 6130数字用户线路访问多路复用器NI2和Cisco 6400 node交换机处理器(NSP)的配置。

开始使用前

Conventions

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

Prerequisites

本文档没有任何特定的前提条件。

Components Used

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本。

- Cisco 827-4V客户端前置设备(CPE) IOS® Software Release 12.1(1)XB

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS软件版本12.0(7)DC

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS软件版本12.0(4)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS软件版本12.1(1)DA

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration.如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

Configure

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

Note: 要查找本文档所用命令的其他信息，请使用命令查找工具（仅限注册用户）。

Network Diagram

本文档使用下图所示的网络设置。

配置

本文档使用如下所示的配置。

- Cisco 827 Router (R1)

- Cisco 827 Router (R2)

- Cisco 6130-NI2 DSLAM

- Cisco 6400 NSP

- Cisco 6400-NRP使用一个点到点接口

- Cisco 6400 NRP使用一个多点接口

Cisco 827 Router (R1)

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname <hostname1>

ppp chap password <password1>

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco 827 Router (R2)

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R2

!

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

PVC 4/100

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname <hostname2>

ppp chap password <password2>

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco 6130-NI2 DSLAM

ni2#

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname ni2

!

slot 1 ATUC-1-4DMT

slot 2 ATUC-4FLEXIDMT

slot 13 ATUC-4FLEXIDMT

!

dsl-profile default

dmt training-mode quick

ip subnet-zero

!

ATM address 47.0091.8100.0000.0075.2b3f.4d01.0075.2b3f.4d01.00

ATM router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute ATM-static

!

interface ATM0/0

no ip address

ATM cac service-category abr deny

ATM maxvp-number 0

ATM maxvc-number 4096

ATM maxvci-bits 12

!

interface Ethernet0/0

no ip route-cache

!

interface ATM0/1

no ip address

ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM0/2

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/1

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/2

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/3

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

ATM PVC 3 100  interface  ATM0/1 3 100

!

interface ATM1/4

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

ATM PVC 4 100  interface  ATM0/1 4 100

!

ip classless

!

end

Cisco 6400 NSP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NSP

!

ip subnet-zero

!

atm address 47.0091.8100.0000.0030.8027.7501.0030.8027.7501.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM1/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM2/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM8/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM8/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 3 100  interface  ATM1/0/0 3 100

atm pvc 4 100  interface  ATM1/0/0 4 100

!

ip classless

!

end

Cisco 6400-NRP使用一个点到点接口

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

username <username1> password <password1>

username <username2> password <password2>

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback0

ip address 172.18.0.3 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface ATM0/0/0.4 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 4/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no peer default ip address

ppp authentication chap

!

ip classless

end

Cisco 6400 NRP使用一个多点接口

NRP#

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

username <username1> password <password1>

username <username2> password <password2>

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback0

ip address 172.18.0.3 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.9 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

pvc 4/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no peer default ip address

ppp authentication chap

!

ip classless

!

end

Verify

当前没有可用于此配置的验证过程。

Troubleshoot

目前没有针对此配置的故障排除信息。

Related Information

- 配置Cisco 827 Router

- Cisco 6400软件设置指南

- Cisco DSL技术支持信息

- 产品技术支持- Cisco系统

- Technical Support - Cisco Systems