文档ID12756

已更新：2008年6月24日

下载 pdf文档

打印

反馈

相关产品

- Cisco 7200 系列路由器

目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

故障排除

症状

解决方案

案例研究

相关信息

相关的思科支持社区讨论

简介

本文档说明了%PLATFORM-3-PACONFIG和%C7200-3-PACONFIG错误消息的原因。本文档还介绍如何排除这些错误。

由于端口适配器(PA)配置不正确通常会导致这些错误消息，因此本文档从Cisco 7200系列架构和PA配置指南的快速概述开始。要遵循的故障排除过程取决于您插入到7200机箱的网络处理引擎(NPE)的类型。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下硬件平台：

- Cisco 7200 系列路由器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

背景信息

7200系列路由器包括：

- 双槽Cisco 7202

- 四槽Cisco 7204和Cisco 7204VXR

- 六插槽Cisco 7206和Cisco 7206VXR

这些路由器支持多协议、多媒体路由和桥接，支持各种协议和介质类型。网络接口驻留在PA上，在路由器外围组件互联(PCI)总线和外部网络之间提供连接。您可以将PA置于任何可用的PA插槽中，以任意组合放置。

7200系列使用PCI总线促进NPE上的内存与PA之间的通信。如果超出PA带宽点限制，则在某个时候，您会同时收到来自所有PA的内存请求。无论数据包吞吐量如何，都会同时发生这些内存请求。在本例中，并非所有PA都保证能获得服务。可能会产生奇怪的异常，例如运行不足和PCI总线超时。

在7200系列路由器中安装的PA与在其他Cisco 7000系列路由器中安装的PA的类型相同。Cisco 7200系列路由器支持在线插入和移除(OIR)已安装的PA。

安装在7200系列路由器中的所有PA和服务适配器都连接到路由器中板上的两条PCI总线。PCI总线是mb1和mb2。PCI总线提供到数据包I/O存储器和系统处理器的路径，包括路由和交换。I/O控制器上的可选端口连接到第三个PCI总线mb0。 mb0连接到一个PCI总线或两个PCI总线。此连接取决于在系统中安装和支持哪个NPE或网络服务引擎(NSE)。

在7200VXR路由器中安装此NPE时，NPE-G1与I/O控制器配合工作。您也可以不使用I/O控制器使用NPE-G1。NPE-G1有三个千兆以太网接口，一次共有三六个端口。（提供三个RJ-45和三个千兆接口转换器[GBIC]。） 安装NPE-G1后，I/O控制器连接到第三个PCI总线mb0。 mb0直接连接到NPE-G1。当您安装带有NPE-G1的I/O控制器时，I/O控制器不会占用专用于PCI总线的左和右带宽SSPA-GE的性能限制来自c7200的体系结构。设备中的PCI总线在半双工模式下可以处理高达600mbps的速率。两个方向的最大吞吐量小于300mbps（对于连接到给定PCI总线的所有端口适配器）。如果考虑PA-GE的构建方式，在1500字节数据包的最佳情况下，最大可获得200mbps。

在7200系列路由器中，奇数插槽中的PA连接到PCI总线mb1。偶数插槽中的PA连接到PCI总线mb2。请遵循一些准则，以便在两条总线之间均匀分配PA。

Cisco 7200或7200VXR路由器，带NPE-100、NPE-150、NPE-175、NPE-200或NPE-225，使用以下标识来确定PA分配和配置：

- 高带宽

- 中等带宽

- 低带宽

7200VXR路由器（带NPE-300、NPE-400、NPE-G1或NSE-1）不使用这些标识，而是使用带宽点来确定PA分布和配置。带宽点是与带宽相关的指定值。但是，根据硬件使用PCI总线的效率来调整该值。

有关以下内容的详细信息，请参阅Cisco 7200系列端口适配器安装要求：

- 配置 指南及要求

- 根据NPE或者NSE安装情况的安装需求

- 带宽及带宽点需求

故障排除

症状

如果您的PA配置超出本文档中的指南，系统会提示您显示错误消息。以下是错误消息的示例：

- 对于7200系列路由器或7200VXR路由器，带NPE-225、NPE-200、NPE-175、NPE-150或NPE-100:

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 3 high speed port adapters

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 5 high/medium speed port adapters

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 800 aggregate port adapter bandwidth points

当带宽点超过系统限制时，会显示这些错误消息。

- 对于带NPE-G1、NPE-400、NPE-300或NSE-1的7200VXR路由器：

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points for slots 2, 4 & 6

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points on both odd & even numbered slots

当总线上的带宽点超过时，会显示这些错误消息。

在7200系列路由器的启动过程中，您会看到类似以下内容：

System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], DEVELOPMENT SOFTWARE

Copyright (c) 1994-1999 by cisco Systems, Inc.

C7200 platform with 262144 Kbytes of main memory

Self decompressing the image : #############################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

########### [OK]

%C7200-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

%C7200-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points on both odd & even numbered slots

%SYS-6-BOOT_MESSAGES: Messages above this line are from the boot loader.

Self decompressing the image : #############################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

###################################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software�

IOS (tm) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.1(3.1), MAINTENANCE INTERIM

SOFTWARE

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 11-Jul-00 00:59 by cmong

Image text-base: 0x60008950, data-base: 0x6148E000

cisco 7206VXR (NPE300) processor (revision D) with 253952K/40960K bytes of memory.

Processor board ID 23682887

R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache

6 slot VXR midplane, Version 2.1

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

3 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

3 ATM network interface(s)

125K bytes of non-volatile configuration memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 1 (Sector size 128K).

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

00:00:08: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

00:00:08: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points on both odd &�

even numbered slots

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet2/0, changed state to up

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet6/0, changed state to up

解决方案

您可以使用PA配置超出Cisco 7200系列端口适配器安装要求所提供的指南的7200系列路由器。但是，为防止路由器在使用过程中出现异常，请根据指南限制路由器中安装的PA类型。此外，要让思科技术支持对这些异常进行故障排除，您的PA配置必须在指南中。

您可以使用可视检查或show diagbus命令来确定插入到7200系列路由器的PA类型。在收集show diagbus输出后，将输出发送到diag@external.cisco.com以便在外部使用Show Diag Interpreter。分析了show diag输出后，您会收到自动电子邮件响应。响应提供与您的show diag对应的不同部件号。如果您想在Show Diag Interpreter工具上做出简短说明，请在主题行上发送一封带“帮助”的电子邮件到diag@external.cisco.com。

确定插入在7200系列路由器中的PA后，您需要确定是否符合准则。执行以下两个操作之一以确定：

- 计算带宽点

如果您有一台7200VXR路由器，该路由器带有NPE-G1、NPE-300、NPE-400或NSE-1，请使用带宽点确定PA分布和配置。

注：如果已在带NPE-G1的7200VXR路由器中安装I/O控制器，则不计算I/O控制器的带宽点。对于NPE-G1,I/O控制器不使用带宽点或带宽点。此外，NPE-G1上的千兆以太网接口不需要任何带宽点。

- 计算高带宽、中带宽或低带宽PA的数量

如果您有一台7200或7200VXR路由器，该路由器带有NPE-100、NPE-150、NPE-175、NPE-200或NPE-225，则可以通过高、中、低或低带宽指定。使用show version命令可确定您拥有的NPE类型。

注：请参阅Cisco 7200系列端口适配器安装要求。

最终目标是在两条总线之间均匀分配PA。如果您有旧式7200机箱，并且有太多高带宽PA，请考虑升级到VXR机箱。计算相应的带宽点，以验证这些点是否未超过每条总线的限制。如果点数未超过限制，则支持硬件配置。

如果高带宽PA太多，或者如果某条总线上超过600个带宽点限制，则会出现错误。使用Cisco动态配置工具检查您的硬件配置。请务必选中“启用配置指南”复选框以查看警告消息。

案例研究

每当路由器重新通电时，都会出现以下消息：

00:00:06: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

以下是输出：

router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software�

IOS (TM) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.0(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc2)����

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.�

Compiled Tue 07-Dec-99 16:36 by phanguye�

Image text-base: 0x60008900, database: 0x613D8000

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], DEVELOPMENT����

SOFTWARE�

BOOTFLASH: 7200 Software (C7200-BOOT-M), Version 12.0(10)S, EARLY DEPLOYMENT�

RELEASE SOFTWARE (fc1)

router uptime is 44 minutes�

System returned to ROM by processor memory parity error at PC 0x60EC97B8, address

0x0 at 15:08:36 CET Fri Feb 16 2001�

System restarted at 15:09:59 CET Fri Feb 16 2001�

Running default software

cisco 7206VXR (NPE300) processor with 122880K/40960K bytes of memory.�

R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache�

6 slot VXR midplane, Version 2.0

Last reset from power-on�

Bridging software.�

X.25 software, Version 3.0.0.�

8 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)�

5 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)�

4 Serial network interface(s)�

125K bytes of nonvolatile configuration memory.

46976K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).�

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).�

Configuration register is 0x102

router# show diag

Slot 0:�

Fast-ethernet on C7200 I/O card with MII or RJ45 Port adapter, 1 port�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.1 Board revision B0�

Serial number 21771425 Part number 73-4092-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 83 02 01 01 4C 34 A1 49 0F FC 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 07 13 00 00 00 FF FF FF FF FF FF

Slot 1:�

Fastethernet (TX-ISL) Port adapter, 2 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.0 Board revision B0�

Serial number 16741556 Part number 73-2618-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 6C 02 00 00 FF 74 B4 49 0A 3A 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 05 03 00 00 00 FF FF FF FF FF 00

Slot 2:�

Ethernet Port adapter, 8 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 1.14 Board revision A0�

Serial number 23127697 Part number 73-1391-08�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 01 01 0E 01 60 E6 91 49 05 6F 08 00 00 00 00�

0x30: 50 00 00 00 00 09 19 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

Slot 3:�

Fastethernet (TX-ISL) Port adapter, 2 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.0 Board revision B0�

Serial number 16741881 Part number 73-2618-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 6C 02 00 00 FF 75 F9 49 0A 3A 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 05 03 00 00 00 FF FF FF FF FF 00

Slot 4:�

Mx serial Port adapter, 4 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 1.14 Board revision A0�

Serial number 21624236 Part number 73-1577-07�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 0C 01 0E 01 49 F5 AC 49 06 29 07 00 00 00 00�

0x30: 50 00 00 00 00 07 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

包含此show diag输出的电子邮件将发送到diag@external.cisco.com。10秒后，收到包含此信息的电子邮件：

Slot 0: C7200-I/O-FE�

Slot 1: PA-2FEISL-TX�

Slot 2: PA-8E�

Slot 3: PA-2FEISL-TX�

Slot 4: PA-4T+

由于平台具有NPE - 300的7206VXR，需要计算各PCI总线的带宽点。

Slot 0: C7200-I/O-FE����� 200�

Slot 1: PA-2FEISL-TX����� 300�

Slot 2: PA-8E������������� 80�

Slot 3: PA-2FEISL-TX����� 300�

Slot 4: PA-4T+������������� 0

第一总线被超订用。对于插槽0、1和3，点数达到800(200 + 300 + 300)，大于600。

解决方案是交换插槽3和4以平衡两条总线上的带宽，一条用于偶数插槽，另一条用于奇数插槽。您还需要更改相关配置。然后，%PLATFORM-3-PACONFIG错误消息消失。

相关信息

- Cisco 7200系列端口适配器安装要求

- 思科产品支持

- Cisco 路由器产品技术支持

- 技术说明故障排除 — Cisco 7200系列路由器

- 技术支持和文档 - Cisco Systems

本文档是否是有用？有 没有

感谢您的反馈。

提交支持案例 (需要思科服务合同。)

相关的思科支持社区讨论

思科支持社区是提出和解答问题、分享建议以及与同行协作的论坛。

有关本文档中所用的规则信息，请参阅 Cisco Technical Tips Conventions 。

已更新：2008年6月24日

文档ID12756