目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

项目设置

步骤1.确保帐户的项目有效且有效。

步骤2.创建新的VPC和子网。

步骤3.虚拟实例部署。

验证部署

远程连接到新实例

使用Bash终端登录CSR1000v/C8000v

使用PuTTY登录CSR1000v/C8000v

使用SecureCRT登录CSR1000v/C8000V

其他VM登录方法

授权其他用户在GCP中登录CSR1000v/C8000v

配置新用户名/密码

使用SSH密钥配置新用户

验证登录CSR1000v/C8000v时配置的用户

故障排除

如果显示“Operation timed out”错误消息。

如果需要密码

相关信息

简介

本文档介绍在Google云平台(GCP)上部署和配置思科云服务路由器1000v(CSR1000v)和Catalyst 8000v(C800v)边缘路由器的过程。

作者：Eric Garcia、Ricardo Neri，Cisco TAC工程师。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 虚拟化技术/虚拟机(VM)

- 云平台

使用的组件

- 已创建项目的Google云平台活动订用

- GCP控制台

- GCP市场

- Bash终端、Putty或SecureCRT

- 公共和私有安全外壳(SSH)密钥

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

从17.4.1开始，CSR1000v成为具有相同功能的C8000v，但新增了SDWAN和DNA许可等新功能。 有关进一步参考，请验证官方产品数据表：

思科云服务路由器1000v产品手册

Cisco Catalyst 8000V边缘软件产品手册

因此，本指南适用于CSR1000v和C8000v路由器的安装。

项目设置

注意：在撰写本文档时，新用户有300美元的免费积分，可充分了解GCP作为免费套餐的使用期限为一年。这由Google定义，不受思科控制。

注意：本文档要求创建公有和私有SSH密钥。有关其他信息，请参阅生成实例SSH密钥以在Google云平台中部署CSR1000v

步骤1.确保帐户的项目有效且有效。

确保您的帐户具有有效且有效的项目，这些项目必须与具有计算引擎权限的组关联。

在本示例部署中，使用GCP中创建的项目。

注意：要创建新项目，请参阅创建和管理项目。

步骤2.创建新的VPC和子网。

创建新的虚拟私有云(VPC)和必须与CSR1000v实例关联的子网。

可以使用默认VPC或之前创建的VPC和子网。

在控制台控制面板中，选择VPC network > VPC networks，如图所示。

选择创建VPC网络（如图所示）。

注意：目前，CSR1000v仅部署在GCP的美国中部地区。

如图所示配置VPC名称。

配置与VPC关联的子网名称，并选择区域us-central1。

如图所示，在us-central1 CIDR 10.128.0.0/20中分配有效的IP地址范围。

将其他设置保留为默认值，并选择“创建”按钮：

注意：如果选择“自动”，GCP会在区域CIDR内分配自动有效范围。

创建过程完成后，新VPC将显示在VPC网络部分，如图所示。

步骤3.虚拟实例部署。

在“计算引擎”部分，选择“计算引擎”>“VM实例”，如图所示。

进入VM控制面板后，选择创建实例选项卡，如图所示。

使用GCP市场（如图所示）显示思科产品。

在搜索栏中，键入Cisco CSR或Catalyst C8000v，选择符合您要求的型号和版本，然后选择Launch。

对于此示例部署，选择了第一个选项，如图所示。

注意：BYOL代表“自带许可证”。

注意：目前，GCP不支持按需支付(PAYG)模式。

GCP需要输入必须与VM关联的配置值，如图所示：

在GCP中部署CSR1000v/C8000v需要用户名和SSH公钥，如图所示。如果尚未创建SSH密钥，请参阅生成实例SSH密钥以在Google云平台中部署CSR1000v。

选择之前创建的VPC和子网，然后选择外部IP中的临时IP，以使公共IP与实例关联，如图所示。

在配置后。选择启动按钮。

注意：端口22需要通过SSH连接到CSR实例。HTTP端口是可选的。

完成部署后，选择Compute Engine > VM instances以验证新CSR1000v是否已成功部署，如图所示。

验证部署

远程连接到新实例

在GCP中登录CSR1000v/C8000V的最常用方法是Bash终端、Putty和SecureCRT中的命令行。在本节中，需要使用以前的方法进行连接的配置。

使用Bash终端登录CSR1000v/C8000v

远程连接到新CSR所需的语法为：

ssh -i private-key-path username@publicIPaddress

示例：

$ ssh -i CSR-sshkey <snip>@X.X.X.X

The authenticity of host 'X.X.X.X (X.X.X.X)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:c3JsVDEt68CeUFGhp9lrYz7tU07htbsPhAwanh3feC4.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes

Warning: Permanently added 'X.X.X.X' (RSA) to the list of known hosts.

如果连接成功，则显示CSR1000v提示

$ ssh -i CSR-sshkey <snip>@X.X.X.X

csr-cisco# show version

Cisco IOS XE Software, Version 16.09.01

Cisco IOS Software [Fuji], Virtual XE Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 16.9.1, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 17-Jul-18 16:57 by mcpre

使用PuTTY登录CSR1000v/C8000v

要连接Putty，请使用PuTTYgen应用程序将私钥从PEM转换为PPK格式。

有关其他信息，请参阅使用PuTTYgen将PEM转换为PPK文件。

以正确格式生成私钥后，必须在Putty中指定路径。

在SSH连接菜单的auth选项中，选择用于身份验证的私钥文件部分。

浏览到存储密钥的文件夹并选择创建的密钥。在本例中，图像显示“腻子”菜单的图形视图和所需状态：

选择正确的密钥后，返回主菜单，使用CSR1000v实例的外部IP地址通过SSH连接，如图所示。

注意：在生成的SSH密钥中定义的用户名/密码被请求登录。

log in as: cisco

Authenticating with public key "imported-openssh-key"

Passphrase for key "imported-openssh-key":

csr-cisco#

使用SecureCRT登录CSR1000v/C8000V

SecureCRT需要PEM格式的私钥，这是私钥的默认格式。

在SecureCRT中，在菜单中指定私钥的路径：

File > Quick Connect > Authentication > Uncheck Password > PublicKey > Properties。

图中显示了预期窗口：

选择使用会话公钥字符串>选择使用身份或证书文件>选择...按钮>导航到目录，然后选择所需的密钥>选择确定，如图所示。

最后，如图所示，通过SSH连接到实例的外部IP地址。

注意：在生成的SSH密钥中定义的用户名/密码被请求登录。

csr-cisco# show logging

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 3 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)

No Active Message Discriminator.

<snip>

*Jan 7 23:16:13.315: %SEC_log in-5-log in_SUCCESS: log in Success [user: cisco] [Source: X.X.X.X] [localport: 22] at 23:16:13 UTC Thu Jan 7 2021

csr-cisco#

其他VM登录方法

注意：请参阅使用高级方法文档连接到Linux VM。

授权其他用户在GCP中登录CSR1000v/C8000v

登录CSR1000v实例成功后，可以使用以下方法配置其他用户：

配置新用户名/密码

使用以下命令配置新用户和口令：

enable

configure terminal

username <username> privilege <privilege level> secret <password>

end

示例：

csr-cisco# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

csr-cisco(config)#

csr-cisco(config)# username cisco privilege 15 secret cisco

csr-cisco(config)# end

csr-cisco#

新用户现在可以登录CSR1000v/C8000v实例。

使用SSH密钥配置新用户

要访问CSR1000v实例，请配置公钥。实例元数据中的SSH密钥不提供对CSR1000v的访问。

使用以下命令为新用户配置SSH密钥：

configure terminal

ip ssh pubkey-chain

username <username>

key-string

<public ssh key>

exit

end

注意：Cisco CLI的最大行长为254个字符，因此密钥字符串可能不符合此限制，将密钥字符串包装为终端行很方便。有关如何克服此限制的详细信息，请参阅在Google云平台中生成实例SSH密钥以部署CSR1000v

$ fold -b -w 72 /mnt/c/Users/ricneri/.ssh/key2.pub

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDldzZ/iJi3VeHs4qDoxOP67jebaGwC6vkC

n29bwSQ4CPJGVRLcVSNPcPPqVydiXVEOG8e9gFszkpk6c2meO+TRsSLiwHigv28lyw5xhn1U

ck/AYpy9E6TyEEu9w6Fz0xTG2Qhe1n9b5Les6K9PFP/mR6WUMbfmaFredV/sADnODPO+OfTK

/OZPg34DNfcFhglja5GzudRb3S4nBBhDzuVrVC9RbA4PHVMXrLbIfqlks3PCVGOtW1HxxTU4

FCkmEAg4NEqMVLSm26nLvrNK6z7lRMcIKZZcST+SL6lQv33gkUKIoGB9qx/+DlRvurVXfCdq

3Cmxm2swHmb6MlrEtqIv cisco

$

csr-cisco# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

csr-cisco(config)#

csr-cisco(config)# ip ssh pubkey-chain

csr-cisco(conf-ssh-pubkey)# username cisco

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-user)# key-string

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDldzZ/iJi3VeHs4qDoxOP67jebaGwC

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#6vkCn29bwSQ4CPJGVRLcVSNPcPPqVydiXVEOG8e9gFszkpk6c2meO+TRsSLiwHigv28l

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#yw5xhn1Uck/AYpy9E6TyEEu9w6Fz0xTG2Qhe1n9b5Les6K9PFP/mR6WUMbfmaFredV/s

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#ADnODPO+OfTK/OZPg34DNfcFhglja5GzudRb3S4nBBhDzuVrVC9RbA4PHVMXrLbIfqlk

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#s3PCVGOtW1HxxTU4FCkmEAg4NEqMVLSm26nLvrNK6z7lRMcIKZZcST+SL6lQv33gkUKI

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#oGB9qx/+DlRvurVXfCdq3Cmxm2swHmb6MlrEtqIv cisco

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)# exit

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-user)# end

csr-cisco#

验证登录CSR1000v/C8000v时配置的用户

要确认配置已正确设置，请使用创建的凭据或使用公钥的私钥对和附加凭据登录。

从路由器端，查看成功登录日志和终端IP地址。

csr-cisco# show clock

*00:21:56.975 UTC Fri Jan 8 2021

csr-cisco#

csr-cisco# show logging

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 3 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)

<snip>

*Jan 8 00:22:24.907: %SEC_log in-5-log in_SUCCESS: log in Success [user: <snip>] [Source: <snip>] [localport: 22] at 00:22:24 UTC Fri Jan 8 2021

csr-cisco#

故障排除

如果显示“Operation timed out”错误消息。

$ ssh -i CSR-sshkey <snip>@X.X.X.X

ssh: connect to host <snip> port 22: Operation timed out

可能的原因:

- 实例尚未完成部署。

- 公有地址不是分配给VM中nic0的地址。

解决方案：

等待VM部署完成。通常，完成CSR1000v部署最多需要5分钟。

如果需要密码

如果需要密码：

$ ssh -i CSR-sshkey <snip>@X.X.X.X

Password:

Password:

可能的原因：

- 用户名或私钥不正确。

解决方案：

- 确保用户名与部署CSR1000v/C8000v时指定的用户名相同。

- 确保私钥与部署时包含的私钥相同。

相关信息

- 思科云服务路由器1000v产品手册

- 技术支持和文档 - Cisco Systems