思科邮件安全设备(ESA)是SMTP网关设备，默认情况下在端口25上侦听。

可以将设备配置为侦听另一个端口上的smtp流量，而不是25。（GUI>Network>Listeners>Edit Listener>Port设置）

如果您的设备正在非标准端口上侦听邮件，您可以执行telnet测试，指定可选端口代替25。在下面的示例中，我们的邮件主机正在侦听端口80。

要在使用telnet连接到远程主机时使用25以外的端口，只需从CLI中指定主机名后面的端口号：

esa.example.com> telnet mail2.example.com 80

Trying 172.19.0.94...

Connected to mail2.example.com.

Escape character is '^]'.

或者，如果您只输入telnet,AsyncOS CLI将提示您输入主机和端口，然后按照提示操作。